目的

Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)は、IPネットワーク上のホストのネットワーク設定プロトコルです。DHCPは、コンピュータにIPアドレスとデフォルトルートおよびルーティングプレフィクスを提供します。DHCPリレーが有効な場合、IPアドレスのないDHCPクライアントは、DHCPリレーエージェントを介してサーバと通信できます。

このドキュメントでは、RV016、RV042、RV042GおよびRV082 VPNルータでのDHCPサーバまたはリレーの設定について説明します。

該当するデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

•4.2.1.02

IPv4 DHCPサーバの設定

IPv4 DHCPサーバを設定するには、「RV016、RV042、RV042GおよびRV082 VPNルータでのIPv4 DHCPサーバの設定」を参照してください

DHCPサーバまたはDHCPリレーのIPv4 DHCPリレー設定

IPv4 DHCPリレーを設定するには、『RV016、RV042、RV042GおよびRV082 VPNルータでのIPv4 DHCPリレーの設定』を参照してください

IPv6 DHCPサーバの設定

IPv6 DHCPサーバを設定するには、『RV016、RV042、RV042GおよびRV082 VPNルータでのIPv6 DHCPサーバの設定』を参照してください