目的

Routing Information Protocol(RIP)は、内部ネットワークでよく使用されるInterior Gateway Protocol(IGP)です。送信元から宛先までのパスで許可されるホップ数を制限することで、ルーティングループを防止します。RIPは、宛先が到達不能であることを考慮する前に、ホップカウントを15にすることができます。デフォルトでは、RIPは30秒ごとに更新を送信します。最も古いルーティングプロトコルの1つであるRIPは、通常、レガシーデバイスを使用するネットワークで使用されます。

この記事では、RV132WまたはRV134WルータでRIPを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- RV132W

- RV134W

[Software Version]

- 1.0.0.17 — RV132W

- 1.0.0.21 — RV134W

RIPの設定

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[Networking] > [Routing] > [RIP]をクリックします。

ステップ2:[RIP Basic Settings]領域で、[RIP Status]に[On]をクリックします。

ステップ3：適切なオプションボタンを選択して、RIPバージョンを選択します。

次のオプションがあります。

- RIPv1：可変長サブネットマスク(VLSM)をサポートしないクラスフルルーティングプロトコル。RIPv1はブロードキャストアドレスを使用してアドバタイズメントを送信します。

- RIPv2:VLSMをサポートするクラスレスルーティングプロトコル。RIPv2は定期的なマルチキャストに224.0.0.9を使用します。

- デフォルト（RIPv1/v2を受信、RIPv1を送信）:RIPv1とv2の更新を受信しますが、RIPv1の更新のみを送信します。

注：この例では、RIPバージョンはデフォルト（受信RIPv1/v2、送信RIPv1）設定のままになっています。

ステップ4:（オプション）[RIP Members]エリアで、[Enable RIP on any available interfaces]チェックボックスをオンにします。

注：この例では、RIPはVLAN1でのみ有効になっています。

ステップ5:（オプション）[Authentication]の下の[Edit]をクリックして、インターフェイスのRIP認証設定を実装します。

ステップ6：対応するオプションボタンをクリックして認証タイプを選択し、パスワードを入力します。

次のオプションがあります。

- [None]：認証を無効にするには、このオプションを選択します。

- [Simple Password Authentication]：簡易パスワード認証を実装するには、このオプションを選択します。パスワードフィールドにパスワードを入力する必要があります。この設定では、1 ～ 16文字のパスワードを使用できます。

- [MD5 Authentication]:MD5認証方式を使用するには、このオプションを選択します。

- 「MD5キーID」 — 1 ～ 255の値を入力します。デフォルト値は1です。

- [MD5 Auth Key]:MD5認証キーを入力します。長さは1 ～ 64文字です。

注：この例では、[Simple Password Authentication]が選択されています。

ステップ7:[Save]をクリックします。

ステップ8:（オプション）[Passive Interface]で、該当するインターフェイスに対応するチェックボックスをオンにします。これにより、着信および発信の更新が停止されます。

ステップ9:[Save]をクリックします。

これで、RV132WまたはRV134WルータでRIPが正しく設定されたはずです。