目的

Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)は、ネットワーク上のデバイスにダイナミックIPアドレスを割り当てます。その後、デバイスがネットワークを離れて再加入すると、これらのアドレスを解放して更新します。DHCPを使用すると、事前に設定されたIPアドレスを使用せずにコンピュータをネットワークに参加させることができ、IPv4とIPv6の両方のアドレスをサポートできます。 トラブルシューティング時にDHCPサーバ情報を使用して、問題のあるデバイスの現在のIPアドレスを見つけ、サーバを改善するための変更を行うことができます。

この記事では、RV016、RV042、RV042G、またはRV082 VPNルータでDHCPサーバのステータスとクライアント情報の詳細を表示する方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.2.08

DHCPステータス情報

ステップ 1：Router Configuration Utilityにログインし、DHCP > DHCP Statusの順に選択します。[DHCP Status] ページが開きます。

[DHCP Status] エリアには、IPv4とIPv6の両方について次のフィールドがあります。

・ DHCPサーバ：DHCPサーバのIPアドレス。

・ Dynamic IP Used：使用されるダイナミックIPアドレスの数。

・ Static IP Used：使用されるスタティックIPアドレスの数。 スタティックIPアドレスはデバイスに手動で割り当てられ、無効になるまで有効です。固定IPアドレスはIPv6のオプションではありません。

・ DHCP Available：使用可能なダイナミックIPアドレスの数。 ダイナミックIPアドレスは、DHCPサーバまたはルータから自動的に割り当てられます。これらは、デバイスがネットワークに追加されたり、ネットワークから削除されたりしたときに再利用される一時アドレスです。

・ Total — DHCPサーバによって割り当て可能なダイナミックIPアドレスの総数。

ステップ 2：[Client Table] フィールドで目的のタブをクリックして、IPv4およびIPv6クライアントテーブルを表示します。クライアントテーブルには、現在のDHCPクライアント情報が表示されます。

・ Client Host Name：クライアント・ホストに割り当てられた名前。

・ IPアドレス：クライアント・ホストに割り当てられた動的IPアドレス。

・ MACアドレス（IPv4のみ）：クライアントのMACアドレスを表示します。

・ Client Lease Time：クライアントが現在のダイナミックIPアドレスでルータに接続できる時間。

ステップ3:（オプション）IPv4テーブルのクライアントを削除するには、[Delete] アイコンをクリックします。削除すると、クライアントは切断されます。

ステップ4:（オプション）ルータの最新のDHCPステータスを取得するには、[Refresh] ボタンをクリックします。