目的

Cisco RV132W ADSL2+ Wireless-N VPNルータとRV134W VDSL2 Wireless-AC VPNルータを使用すると、モバイルブロードバンドのユニバーサルシリアルバス(USB)モデムをルータのUSBインターフェイスに接続して使用できます。ルータはモバイルネットワーク全体のデータアクティビティを監視し、しきい値に達すると管理者に通知を送信します。

この記事では、RV132WおよびRV134W VPNルータで帯域幅の上限を設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- RV132W

- RV134W

[Software Version]

- 1.0.0.17 - RV132W

- 1.0.0.21 - RV134W

帯域幅の上限の設定

ステップ 1：ルータのWebベースユーティリティにログインします。

ステップ 2：[Networking] > [Mobile Network] を選択します。

ステップ 3：[Bandwidth Cap Tracking]で、[Enable] オプションボタンをクリックします。

ステップ 4：ドロップダウンリストから毎月の更新日を選択します。

注：[Monthly Renewal Date]は、帯域幅の上限がリセットされる月の日付を示します。この例では、[Monthly Renewal Date]は毎月4日です。

ステップ 5：[Monthly Bandwidth Cap]フィールドに、デバイスがアクションを実行する前に許可されるデータの最大量（MB単位）を入力します。

注：この例では、[Monthly Bandwidth Cap]は150 MBに設定されています。

手順 6：[Save] をクリックします。

これで、ルータで帯域幅キャッピングが正常に設定されました。