目的

DNS名のルックアップとpingテストは、接続の問題を特定して解決するのに役立つ2つの組み込みツールです。DNS名ルックアップは、特定のドメインのIPアドレスを学習するために使用されます。pingテストでは、IPアドレスまたはホスト名を入力し、RV32xルータがリモートホストにパケットを送信して応答を受信できるかどうかを確認できます。

この記事では、RV0XXシリーズVPNルータで診断ツールを使用する方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.2.08

診断ツールの使用

ステップ 1：ルータ設定ユーティリティにログインし、System Management > Diagnosticの順に選択します。[Diagnostic] ページが開きます。

ステップ 2：オプションボタンをクリックして、特定のアクションを選択します。

・DNS名検索:DNS名検索では、特定のドメイン名の特定のIPアドレスが提供されます。

・ Ping:RV32xルータとリモートホスト間の接続を確認するためにPingテストが使用されます。

DNSルックアップ

ステップ 1：[Lookup Domain Name] フィールドにドメイン名を入力します。

ステップ 2：Goをクリックして、ドメイン名のIPアドレスを取得します。結果は次のように表示されます。

・ステータス：失敗またはテスト・モードを表示します。

・ Name：入力した完全修飾ドメイン名(FQDN)が表示されます。

・ Address：入力したドメイン名に対応するIPアドレスを表示します。

注：診断が失敗すると、[Status]フィールドだけが表示されます。

ping

ステップ 1：[Ping Host or IP Address] フィールドに、接続をテストするホストのIPアドレスまたは名前を入力します。

ステップ 2：Goをクリックして、接続をテストします。結果は次のように表示されます。

・ステータス：成功、失敗、またはテスト・モードを表します。

・ Packets：送受信されるパケットの数、および損失パケットの割合を表します。

・ Round Trip Time：パケットの送受信にかかる最小、最大、平均時間（ミリ秒）を表します。