目的

セキュアなネットワークでは、推測されにくいパスワードを設定することが重要です。デフォルトの管理者ユーザ名(admin)とパスワード(admin)を変更することをお勧めします。また、一部の設定では、管理者パスワードをデフォルトから変更する必要があります。このドキュメントでは、RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータでユーザ名とパスワードを変更する手順について説明します。

該当するデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.1.02

ユーザ名とパスワードの変更

ステップ 1：Web設定ユーティリティページにログインし、[Setup] > [Password] を選択します。[Password] ページが開きます。

[ユーザ名(Username)]フィールドには、デフォルトのユーザ名(admin)が表示されます。

ステップ 2：[Old Password]フィールドに古いパスワードを入力します。

ステップ 3：[New Username]フィールドに目的のユーザ名を入力します。現在のユーザ名を保持する場合は、このフィールドを空白のままにします。

ステップ 4：[新しいユーザ名の確認(Confirm New Username)]フィールドに目的のユーザ名を再入力します。現在のユーザ名を保持する場合は、このフィールドを空白のままにします。

ステップ 5：[New Password] フィールドに目的のパスワードを入力します。パスワードには英数字または特殊文字を使用できますが、スペースは使用できません。

手順 6：[新しいパスワードの確認(Confirm New Password)]フィールドに新しいパスワードを再入力します。

ステップ7:（オプション）パスワードの最小セキュリティレベルを適用するには、[Minimum Password Complexity]フィールドの[Enable] チェックボックスをオンにします。

注：パスワードの最小複雑度では、パスワードが8文字以上で、ユーザ名と同じでも現在のパスワードと同じでもない必要があります。また、大文字、小文字、数字、特殊文字の4つのカテゴリのうち3つを含める必要があります。

パスワードの強度は、複雑度ルールに基づくパスワード強度メーターによって示されます。パスワードを入力すると、カラーバーが表示されます。色は、パスワードが脆弱で受け入れられない赤色、パスワードが中程度の強度で受け入れられない黄色、パスワードが強い緑色で表示されます。

ステップ8:（オプション）パスワードエージングを有効にするには、[Password Aging Enforcement]フィールドの[Change the Password after ___ Days] オプションボタンをクリックします。このオプションを選択した場合は、有効期限が切れた後にパスワードを変更する必要があります。

タイムサバー：ステップ8でDisableを選択した場合、つまりパスワードが期限切れにならないようにするには、ステップ10に進みます。

ステップ 9：[Change the password after ___ Days]フィールドに、パスワードが期限切れになるまでの日数を入力します。デフォルトは、180 日です。

ステップ 10：Saveをクリックして変更を保存します。