目的

ワイドエリアネットワーク(WAN)は、インターネットなどの複数のLANで構成されるネットワークです。RV0XXシリーズVPNルータのWANポートは、通常、インターネットへの接続に使用されます。RV0XXシリーズルータは、WANポートに対して複数の接続タイプをサポートしています。必要な接続タイプは、ISPによって異なります。

この記事では、RV016、RV042、RV042G、およびRV082シリーズVPNルータでWAN接続タイプを編集する方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.2.08

IPv4用のWAN接続の編集

注：IPv6アドレスのWAN接続を編集するには、「IPv6」セクションに移動します。

ステップ 1：Router Configuration Utilityにログインし、Setup > Networkの順に選択します。Networkページが開きます。

ステップ 2：WAN Settingセクションまでスクロールし、編集する特定のWANインターフェイスのConfigurationアイコンをクリックします。Networkページに追加情報が表示されます。

注：インターフェイスは、編集するWANインターフェイスを示す読み取り専用フィールドです。

ステップ 3：WAN Connection Typeフィールドで、インターネット接続のタイプを選択します。

・ IPを自動的に取得する:ISPがIPアドレスを動的に割り当てる場合は、このオプションを選択します。

・ 固定IP:ISPがアカウントに固定IPアドレスを割り当てている場合は、このオプションを選択します。

・ PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet):ISPがPPPoEを使用してインターネット接続を確立している場合は、このオプションを選択します（DSL回線の場合に一般的）。

・ PPTP（Point-to-Point Tunneling Protocol；ポイントツーポイントトンネリングプロトコル）:ISPでPPTPを使用している場合は、このオプションを選択します。

・ トランスペアレントブリッジ：このルータを使用して2つのネットワークセグメントを接続する場合は、このオプションを選択します。

IPアドレスを自動的に取得する

注：この接続タイプでは、ISPによってIPアドレスとDNSサーバのIPアドレスが自動的に割り当てられます。次の手順はオプションです。

ステップ 1：DNSサーバのIPアドレスがわかっていて、DNSサーバを指定する場合は、Use the Following DNS Server Addressチェックボックスにチェックマークを入れます。

ステップ 2：DNS Server (Required) 1フィールドにDNSサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ 3：DNS Server 2フィールドに2番目のDNSサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ 4：該当するオプションボタンをクリックして、WAN接続の伝送ユニットのサイズを選択します。MTU（最大伝送ユニット）は、ネットワークを通過できるパケットの最大サイズを示します。

・ Auto：ネットワークに応じて送信パケットサイズを自動的に指定します。

・ Manual：送信パケットのサイズを手動で指定します。このオプションを選択した場合は、手動の横のフィールドにパケットの最大サイズをバイト単位で入力します。デフォルト値は1500バイトです。

ステップ 5：[Save] をクリックして、設定を保存します。

スタティックIP

ステップ 1：Specify WAN IP Addressフィールドに、WANインターフェイスの外部IPアドレスを入力します。ISPからWAN IPアドレスが提供されます。

ステップ 2：Subnet MaskフィールドにWAN IPアドレスのサブネットマスクを入力します。

ステップ 3：Default Gateway AddressフィールドにデフォルトゲートウェイのIPアドレスを入力します。

ステップ 4：DNS Server (Required) 1フィールドにドメインネームサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ5:（オプション）セカンダリドメインネームサーバのIPアドレスがわかっている場合は、DNS Server 2フィールドにIPアドレスを入力します。

手順 6：該当するオプションボタンをクリックして、WAN接続の伝送ユニットのサイズを選択します。MTU（最大伝送ユニット）は、ネットワークを通過できるパケットの最大サイズを示します。

・ Auto：ネットワークに応じて送信パケットサイズを自動的に指定します。

・ Manual：送信パケットのサイズを手動で指定します。このオプションを選択した場合は、Manualフィールドの横のフィールドにパケットの最大サイズをバイト単位で入力します。デフォルト値は1500バイトです。

手順 7：[Save] をクリックして、設定を保存します。

PPPoE

ステップ 1：UsernameフィールドにISPアカウントのユーザ名を入力します。

ステップ 2：PasswordフィールドにISPアカウントのパスワードを入力します。

ステップ 3：Service Nameフィールドにサービス名を入力します。

ステップ 4：該当するオプションボタンをクリックして、サービスタイプを選択します。

・オンデマンド接続：一定の非アクティブ時間が経過すると、インターネットへの接続が切断されます。[最大アイドル時間]に、インターネットへの接続が切断されるまでの時間を分単位で入力します。デフォルト値は 5 分です。

・キープアライブ：インターネット接続は常にオンです。接続が常に維持されるように、ルータはデータパケットを定期的に送信します。Redial Periodフィールドに、ルータが別のデータパケットを送信するまで待機する時間を秒数で入力します。

ステップ5:（オプション）DNSサーバのIPアドレスを指定する場合は、Use the Following DNS Server Addressチェックボックスにチェックマークを付けます。DNSサーバのIPアドレスを指定しない場合は、ステップ8に進みます。

手順 6：DNS Server (Required) 1フィールドにドメインネームサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ7:（オプション）セカンダリドメインネームサーバのIPアドレスがわかっている場合は、DNS Server 2フィールドにセカンダリドメインネームサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ 8：該当するオプションボタンをクリックして、WAN接続の伝送ユニットのサイズを選択します。MTU（最大伝送ユニット）は、ネットワークを通過できるパケットの最大サイズを示します。

・ Auto：ネットワークに応じて送信パケットサイズを自動的に指定します。

・ Manual：送信パケットのサイズを手動で指定します。このオプションを選択した場合は、手動の横のフィールドにパケットの最大サイズをバイト単位で入力します。デフォルト値は1500バイトです。

ステップ 9：[Save] をクリックして、設定を保存します。

PPTP

ステップ 1：Specify WAN IP Addressフィールドに、WANインターフェイスの外部IPアドレスを入力します。ISPからWAN IPアドレスが提供されます。

ステップ 2：Subnet MaskフィールドにWAN IPアドレスのサブネットマスクを入力します。

ステップ 3：Default Gateway AddressフィールドにデフォルトゲートウェイのIPアドレスを入力します。

ステップ 4：UsernameフィールドにISPアカウントのユーザ名を入力します。

ステップ 5：PasswordフィールドにISPアカウントのパスワードを入力します。

手順 6：該当するオプションボタンをクリックして、サービスタイプを選択します。

・オンデマンド接続：一定の非アクティブ時間が経過すると、インターネットへの接続が切断されます。[最大アイドル時間]に、インターネットへの接続が切断されるまでの時間を分単位で入力します。デフォルト値は 5 分です。

・キープアライブ：インターネット接続は常にオンです。接続が常に維持されるように、ルータはデータパケットを定期的に送信します。Redial Periodフィールドに、ルータが別のデータパケットを送信するまで待機する時間を秒数で入力します。

手順 7：該当するオプションボタンをクリックして、WAN接続の伝送ユニットのサイズを選択します。MTU（最大伝送ユニット）は、ネットワークを通過できるパケットの最大サイズを示します。

・ Auto：ネットワークに応じて送信パケットサイズを自動的に指定します。

・ Manual：送信パケットのサイズを手動で指定します。このオプションを選択した場合は、手動の横のフィールドにパケットの最大サイズをバイト単位で入力します。デフォルト値は1500バイトです。

ステップ 8：[Save] をクリックして、設定を保存します。

トランスペアレントブリッジ

ステップ 1：Specify WAN IP Addressフィールドに、WANインターフェイスの外部IPアドレスを入力します。ISPからWAN IPアドレスが提供されます。

ステップ 2：Subnet MaskフィールドにWAN IPアドレスのサブネットマスクを入力します。

ステップ 3：Default Gateway AddressフィールドにデフォルトゲートウェイのIPアドレスを入力します。

ステップ 4：DNS Server (Required) 1フィールドにドメインネームサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ5:（オプション）セカンダリドメインネームサーバのIPアドレスがわかっている場合は、DNS Server 2フィールドにIPアドレスを入力します。

手順 6：Internal LAN IP Rangeフィールドに内部LANアドレスのIPアドレス範囲を入力します。

手順 7：該当するオプションボタンをクリックして、WAN接続の伝送ユニットのサイズを選択します。MTU（最大伝送ユニット）は、ネットワークを通過できるパケットの最大サイズを示します。

・ Auto：ネットワークに応じて送信パケットサイズを自動的に指定します。

・ Manual：送信パケットのサイズを手動で指定します。このオプションを選択した場合は、手動の横のフィールドにパケットの最大サイズをバイト単位で入力します。デフォルト値は1500バイトです。

ステップ 8：[Save] をクリックして、設定を保存します。

IPv6のWAN接続の編集

注：IPv6を設定するには、IP ModeエリアでデュアルスタックIPを有効にする必要があります

ステップ 1：Router Configuration Utilityにログインし、Setup > Networkの順に選択します。Networkページが開きます。

ステップ 2：WAN Settingセクションまでスクロールし、IPv6タブをクリックします。

ステップ 3：編集する特定のWANインターフェイスの設定アイコンをクリックします。Networkページに追加情報が表示されます。

注：インターフェイスは、編集するWANインターフェイスを示す読み取り専用フィールドです。

ステップ 4：WAN Connection Typeフィールドで、インターネット接続のタイプを選択します。

・ IPを自動的に取得する:ISPがIPアドレスを動的に割り当てる場合は、このオプションを選択します。

・ 固定IP:ISPがアカウントに固定IPアドレスを割り当てている場合は、このオプションを選択します。

・ PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet):ISPがPPPoEを使用してインターネット接続を確立している場合は、このオプションを選択します（DSL回線の場合に一般的）。

IPアドレスを自動的に取得する

注：この接続タイプでは、ISPによってIPアドレスとDNSサーバのIPアドレスが自動的に割り当てられます。次の手順はオプションです。

ステップ 1：DNSサーバのIPアドレスがわかっていて、DNSサーバを指定する場合は、Use the Following DNS Server Addressチェックボックスにチェックマークを入れます。

ステップ 2：DNS Server (Required) 1フィールドにDNSサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ 3：DNS Server 2フィールドに2番目のDNSサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ 4：該当するオプションボタンをクリックして、WAN接続の伝送ユニットのサイズを選択します。MTU（最大伝送ユニット）は、ネットワークを通過できるパケットの最大サイズを示します。

・ Auto：ネットワークに応じて送信パケットサイズを自動的に指定します。

・ Manual：送信パケットのサイズを手動で指定します。このオプションを選択した場合は、手動の横のフィールドにパケットの最大サイズをバイト単位で入力します。デフォルト値は1500バイトです。

ステップ5:（オプション）DHCPクライアントプロセスのIPv6を有効にする場合は、Enable DHCP-PDチェックボックスにチェックマークを付けます。ISPがDHCPv6経由でLANプレフィックスを送信できる場合に使用されます。

ステップ6:（オプション）LAN IPアドレスがわかっている場合は、LAN IPv6アドレスフィールドにLAN IPv6プレフィクスを入力します。

手順 7：[保存]をクリックして設定を保存します。

スタティックIP

ステップ 1：Specify WAN IP Addressフィールドに、WANインターフェイスの外部IPアドレスを入力します。ISPからWAN IPアドレスが提供されます。

ステップ 2：Prefix LengthフィールドにWAN IPアドレスのプレフィックスを入力します。

ステップ 3：Default Gateway AddressフィールドにデフォルトゲートウェイのIPアドレスを入力します。

ステップ 4：Domain Server (Required) 1フィールドにドメインサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ5:（オプション）セカンダリドメインネームサーバのIPアドレスがわかっている場合は、DNS Server 2フィールドにIPアドレスを入力します。

手順 6：該当するオプションボタンをクリックして、WAN接続の伝送ユニットのサイズを選択します。MTU（最大伝送ユニット）は、ネットワークを通過できるパケットの最大サイズを示します。

・ Auto：ネットワークに応じて送信パケットサイズを自動的に指定します。

・ Manual：送信パケットのサイズを手動で指定します。このオプションを選択した場合は、手動の横のフィールドにパケットの最大サイズをバイト単位で入力します。デフォルト値は1500バイトです。

ステップ7:（オプション）LAN IPアドレスがわかっている場合は、LAN IPv6アドレスフィールドにLAN IPv6プレフィクスを入力します。

ステップ 8：[Save] をクリックして、設定を保存します。

PPPoE

ステップ 1：UsernameフィールドにISPアカウントのユーザ名を入力します。

ステップ 2：PasswordフィールドにISPアカウントのパスワードを入力します。

ステップ 3：Service Nameフィールドにサービス名を入力します。

ステップ 4：該当するオプションボタンをクリックして、サービスタイプを選択します。

・オンデマンド接続：一定の非アクティブ時間が経過すると、インターネットへの接続が切断されます。[最大アイドル時間]に、インターネットへの接続が切断されるまでの時間を分単位で入力します。デフォルト値は 5 分です。

・キープアライブ：インターネット接続は常にオンです。接続が常に維持されるように、ルータはデータパケットを定期的に送信します。Redial Periodフィールドに、ルータが別のデータパケットを送信するまで待機する時間を秒数で入力します。

ステップ 5：該当するオプションボタンをクリックして、WAN接続の伝送ユニットのサイズを選択します。MTU（最大伝送ユニット）は、ネットワークを通過できるパケットの最大サイズを示します。

・ Auto：ネットワークに応じて送信パケットサイズを自動的に指定します。

・ Manual：送信パケットのサイズを手動で指定します。このオプションを選択した場合は、手動の横のフィールドにパケットの最大サイズをバイト単位で入力します。デフォルト値は1500バイトです。

ステップ6:（オプション）DHCPクライアントプロセスのIPv6を有効にする場合は、Enable DHCP-PDチェックボックスにチェックマークを付けます。ISPはDHCP-PDを使用して、DHCPv6経由でLANプレフィックスを送信する可能性があります。

ステップ7:（オプション）LAN IPアドレスがわかっている場合は、LAN IPv6アドレスフィールドにLAN IPv6プレフィクスを入力します。

ステップ 8：[Save] をクリックして、設定を保存します。