目的

バーチャルプライベートネットワーク(VPN)は、インターネットなどのパブリックネットワークを介して異なるネットワーク上のエンドポイントを接続するために使用されます。この機能は、ローカルネットワークから離れたリモートユーザがインターネット経由でネットワークに安全に接続できるようにするのに役立ちます。

この記事では、CVR100W VPNルータで基本的なVPNを設定する方法について説明します。高度なVPNセットアップについては、『CVR100W VPNルータでの高度なVPNセットアップ』を参照してください。

注：VPNトンネルの両側で次の設定が行われていることを確認します。

該当するデバイス

・ CVR100W VPNルータ

[Software Version]

•1.0.1.19

基本的なVPN設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[VPN] > [Basic VPN Setup]を選択します。[Basic VPN Setup]ページが開きます。

ステップ2:（オプション）VPNトンネルのデフォルトの基本設定を表示するには、[View Default Settings]をクリックします。

ステップ3：ポリシー名フィールドに、ポリシーの名前を入力します。この名前は管理のために使用されます。

ステップ4:[Pre-Shared Key（事前共有キー）]フィールドにパスワードを入力します。事前共有キーは、VPNクライアントまたはリモートゲートウェイがVPN接続を確立するために使用します。キーは8文字以上である必要があります。

ステップ5:[Remote Endpoint]ドロップダウンリストから、リモートエンドポイントに適したアドレスタイプを選択します。

・ IPアドレス：このオプションでは、IPアドレスを使用してリモートエンドポイントを識別します。

・ FQDN（完全修飾ドメイン名）：このオプションは、ドメイン名を使用してリモートエンドポイントを識別します。

ステップ6:[Remote WAN (Internet) IP Address]フィールドに、リモートエンドポイントのIPアドレスまたはドメイン名を入力します。

ステップ7:（オプション）冗長エンドポイントを有効にするには、[冗長エンドポイント(Redundancy Endpoint)]フィールドの[有効(Enable)]チェックボックスをオンにします。冗長エンドポイントオプションを使用すると、プライマリVPN接続が失敗したときに、CVR100W VPNルータがバックアップVPNエンドポイントに接続できるようになります。

ステップ8:（オプション）冗長エンドポイントのアドレスのタイプを選択するには、[冗長エンドポイント(Redundancy Endpoint)]ドロップダウンリストから、適切なタイプのアドレスを選択します。

・ IPアドレス：このオプションでは、IPアドレスを使用して冗長性エンドポイントを特定します。

・ FQDN（完全修飾ドメイン名）：このオプションは、ドメイン名を使用して冗長性エンドポイントを識別します。

ステップ9:[Redundancy WAN (Internet) IP Address]フィールドに、冗長エンドポイントのIPアドレスまたはドメイン名を入力します。

注：[Local WAN (Internet) IP Address]フィールドは淡色表示されます。ローカルWAN IPアドレスを編集するには、「CVR100W VPNルータのインターネット設定」を参照してください。

ステップ10:[Remote LAN (Local Network) IP Address]フィールドに、リモートLANのリモートIPアドレスを入力します。

ステップ11:[Remote LAN (Local Network) Subnet Mask]フィールドに、リモートLANのリモートサブネットマスクを入力します。

ステップ12:[Local LAN (Local Network) IP Address]フィールドに、ローカルLANのローカルIPアドレスを入力します。

ステップ13:[Local LAN (Local Network) Subnet Mask]フィールドに、ローカルLANのローカルサブネットマスクを入力します。

注：競合を回避するには、ローカルLANとリモートLANが異なるサブネットにある必要があります。

ステップ14:[Save]をクリックして設定を適用します。