目的

ポート転送は、インターネット経由で送信されるパケットをリダイレクトするために使用されます。この機能は、パケットが目的の宛先へのクリアパスを持つときに便利です。ポート範囲転送は、ポート範囲を開くために使用されます。ポート範囲の転送は、スタティックポートの転送とも見なされます。スタティックポート転送は、設定されたポートが常にオープンであるため、セキュリティリスクを増大させる可能性があります。

この記事では、CVR100W VPNルータでポート範囲転送を設定する方法について説明します。

単一ポート転送を設定するには、『CVR100W VPNルータでの単一ポート転送』を参照してください。ポート範囲のトリガーを設定するには、「CVR100W VPNルータでのポート範囲トリガー」を参照してください。

該当するデバイス

・ CVR100W VPNルータ

[Software Version]

•1.0.1.19

ポート範囲転送設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Firewall] > [Port Range Forwarding]を選択します。[ポート範囲転送]ページが開きます。

ステップ2:[Service Name（サービス名）]フィールドに、サービスを識別する名前を入力します。

ステップ3:[Start]フィールドに、転送するポートの範囲を開始するポートを入力します。

ステップ4:[End]フィールドに、転送するポートの範囲を終了するポートを入力します。

ステップ5：プロトコルドロップダウンリストから、サービスで使用されるトランスポートプロトコルを選択します。

・ TCP：このオプションでは、伝送制御プロトコル(TCP)を使用します。TCPは、速度に対する信頼性を提供するトランスポートプロトコルです。

・ UDP：このオプションでは、ユーザデータグラムプロトコル(UDP)を使用します。UDPは、完全な信頼性に対して速度を提供するトランスポートプロトコルです。

・ TCPおよびUDP：このオプションはTCPとUDPの両方を使用します。

ステップ6:[IP Address]フィールドに、IPトラフィックを受信するホストのIPアドレスを入力します。これは、ルータに転送されたトラフィックです。

ステップ7:[Enable] をオンにして、設定したルールを有効にします。

ステップ8:[Save]をクリックします。