目的

リモートアクセスにより、ユーザはRV315Wの設定をリモートで管理できます。リモートアクセス機能を使用するには、ユーザが信頼できるリモートホストである必要があります。この記事では、RV315W VPNルータで信頼できるリモートホストを設定する方法について説明します。

注：リモートアクセスに使用するプロトコルとポートを設定するには、『RV315W VPNルータのリモートアクセスプロトコルとポート』の記事を参照してください。

該当するデバイス

・ RV315W

[Software Version]

•1.01.03

信頼できるリモートホスト

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[System Management] > [Remote Management] > [Trusted Remote Hosts]を選択します。[信頼できるリモートホスト]ページが開きます。

ステップ2:[Trusted Remote Hosts]領域で、許可されている信頼できるリモートホストの種類のオプションボタンをクリックします。次の2つのオプションがあります。

・ Any IP Address：任意のリモートホストがWAN経由でRV315Wにアクセスできるようにします。

・ Specific IP Address：特定のIPアドレスを持つ特定のホストだけが、WAN経由でRV315Wにアクセスできます。

ステップ3：ステップ2で[Specific IP Address]を選択した場合は、ホストのIPアドレスを入力します。

ステップ4:[Add]をクリックして、リモートホストリストにホストを追加します。

ステップ5:（オプション）信頼されたリモートホストリスト内のすべてのホストを選択するには、[すべて選択(Select All)]をクリックします。

ステップ6:（オプション）信頼されたリモートホストリスト内のすべてのホストを選択解除するには、[すべてキャンセル]をクリックします。

ステップ7:（オプション）信頼されたリモートホストのリストから特定のホストを削除するには、目的のホストをクリックし、[Delete]をクリックします。

注：信頼できるホストをすべてリモートホストリストから削除するには、[すべて選択]をクリックし、[削除]をクリックします。