目的

セキュアシェル(SSH)は、ユーザがネットワーク経由で別のコンピュータにログインできるようにするプログラムです。SSHを使用すると、リモートマシンでコマンドを実行したり、あるマシンから別のマシンにファイルを移動したりできます。SSHは、強力な認証を提供し、安全でないチャネルを介した安全なデータ転送を提供する強力なセキュリティ機能を提供します。

この記事では、RV315W VPNルータでSSHをリモート管理する方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV315W

[Software Version]

•1.01.03

リモートSSHアクセスの有効化

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[System Management] > [Remote Management] > [SSH]を選択します。[リモート・サポート・アクセス]ページが開きます。

ステップ2:[Enable Remote Support]チェックボックスをオンにします。これにより、SSHのリモートアクセスがアクティブになります。

ステップ3:[Access Port]フィールドにポート番号を入力します。ほとんどの場合、すべてのSSHサーバはポート22で動作します。アクセスの問題を回避するには、このポートを使用することを推奨します。

ステップ4：ネットワークをさらに保護するには、[Remote Support Password]フィールドにパスワードを入力します。これにより、アクセス前の認証が提供されます。

注：選択したパスワードは、作成後1時間後に期限切れになります。これが発生したら、新しいパスワードを作成する必要があります。

ステップ5:（オプション）入力したパスワードを表示するには、[パスワードの表示]チェックボックスをオンにします。

注：[パスワード]フィールドの右側にあるメーターは、選択したパスワードの強度を表します。大文字、小文字、および記号を組み合わせると、最も強力なパスワードの組み合わせが可能になります。

ステップ6:（オプション）[Collect Device Status Information]をクリックし、デバイスのステータス情報を詳細に記述したファイルをダウンロードします。このファイルはデバッグ用に使用できます。

ステップ7:[Save]をクリックして設定を適用します。