目的

ログは、システムイベントを説明する一連のメッセージです。ログは、機能が正しく動作しない場合に管理者にアラートを通知し、管理者がアクションを実行できるようにします。RV315Wが生成できるログの1つは、ファイアウォールログです。ファイアウォールは、セキュアな内部ネットワークとセキュアでない外部ネットワークの間にブリッジを構築し、データパケットの着信および発信ネットワークトラフィック分析を制御します。この記事では、RV315W VPNルータでファイアウォールログを設定する方法について説明します。

次の記事では、RV315Wのシステムロギングに関する詳細について説明します。

・ RV315Wでローカルにログを表示するには、「RV315W VPNルータのログを表示する」の記事を参照してください。

・ RV315Wで生成されるログを設定するには、RV315W VPNルータのログ機能を参照してください。

・ローカル、USB、電子メール、およびsyslogストレージのログ設定を構成するには、記事『RV315W VPNルータのログ設定』を参照してください。

該当するデバイス

・ RV315W

[Software Version]

•1.01.03

ファイアウォールログ

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[System Management] > [Log] > [Firewall Logs]を選択します。[ファイアウォールログ]ページが開きます。

ステップ2:[Firewall Logs]フィールドで、[Enable]オプションボタンをクリックし、RV315Wでファイアウォールログを生成できるようにします。

ステップ3:[Log Severity]ドロップダウンリストから、RV315Wで生成されたログの重大度を選択します。リストは、重大度が最も高い順に並べられています。

・ Emergency：攻撃が行われたため、デバイス内のファイアウォールに緊急事態が発生するとログを生成します。

・ Critical：攻撃が行われたため、デバイスのファイアウォールが重大な状態にある場合にログを生成します。

・エラー：デバイスのファイアウォールにエラーが発生するとログを生成します。

・警告：デバイスのファイアウォールで問題の可能性が検出されると、ログを生成します。

・通知：デバイスのファイアウォールがステータスの通知を受け取ると、ログを送信します。

・情報：デバイスのファイアウォールのステータスに関するログを送信します。

・デバッグ：デバイスにログを生成し、ファイアウォールに存在する可能性のある問題を分析して解決します。

注：ドロップダウンリストから重大度のレベルを選択すると、そのイベントに対して生成されたログと、リスト内で重大度の高いイベントが管理者に送信されます。たとえば、[Error]を選択すると、RV315Wは[Error]、[Critical]、および[Emergency]のログを作成します。

ステップ4:RV315Wが[Log Category]領域からログを作成する必要があるログカテゴリのチェックボックスをオンにします。次の2つのカテゴリがあります。

・ SPI：各SPIログカテゴリについて、ログごとに記録する必要があるイベントの数を入力します。システムパケットインターフェイス(SPI)は、特定のチャネルを通じてパケットを送信するために使用されます。この配信では、異なるフレームとインターフェイスが使用されます。

・ DoS攻撃：各DoS攻撃ログカテゴリについて、ログごとに記録する必要があるイベントの数を入力します。Denial of Service(DOS)は、分散型サービス拒否(DDoS)攻撃からネットワークを保護するために使用されます。DDoS攻撃は、ネットワークのリソースが使用できなくなるような場所にネットワークをフラッディングすることを目的としています。

ステップ5:[Save]をクリックします。