目的

ログを使用すると、さまざまなイベントをキャプチャしてログに記録して確認できます。ネットワーク管理者の場合、ログ機能を使用すると、ネットワークのステータスを簡単に管理できます。これらのログは、ローカルに保存したり、USBデバイスに保存したり、syslogサーバに送信したり、指定されたアドレスに電子メールで送信したりできます。RV315Wで重要度のイベントが発生した場合は、ログを使用して通知できます。

この記事では、RV315W VPNルータでログ機能を設定する方法について説明します。

次の記事では、RV315Wのシステムロギングに関する詳細について説明します。

・ RV315Wでローカルにログを表示するには、「RV315W VPNルータのログを表示する」の記事を参照してください。

・ローカル、USB、電子メール、およびsyslogストレージのログ設定を構成するには、記事『RV315W VPNルータのログ設定』を参照してください。

・ファイアウォールイベントのログを設定するには、記事『RV315W VPNルータのファイアウォールログ』を参照してください。

該当するデバイス

・ RV315W

[Software Version]

•1.01.03

ログファシリティ

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[System Management] > [Logs] > [Log Facilities]を選択します。「ログ機能」ページが開きます。

ステップ2:[Status]フィールドの[Enable]オプションボタンをクリックします。ログファシリティページを使用するには、ステータスをenableに設定する必要があります。

注：列全体のチェックボックスをオンにするには、列の一番上のチェックボックスをオンにします。

ステップ3：ログを利用するファシリティごとに、[ログ]チェックボックスをオンにします。

・カーネル：カーネルは、システムリソースへのアクセスを可能にするオペレーティングシステムの一部です。

・システム：システムはカーネルであり、ユーザがデバイスの設定を変更できるようにするアプリケーションです。

ステップ4:[Severity]ドロップダウンリストから、適切な設定を選択します。セキュリティレベルは重要度によって異なり、そのレベルを選択すると、そのレベルより上のレベルがログに記録されます。

・ Emergency：この重大度は、システムを使用できないエラーのために予約されています。

・アラート：この重大度レベルは、ただちに対処する必要があるエラー用に予約されています。

・ Critical：この重大度は、クリティカルで対処が必要なエラー用に予約されています。

・エラー：この重大度は、エラー状態のために予約されています。

・警告：この重大度は、警告条件のために予約されています。

・通知：この重大度は、通常の状態ですが、重大な状態のために予約されています。

・情報：この重大度は、情報メッセージ専用に予約されています。

・デバッグ：この重大度は、デバッグメッセージ用に予約されています。

ステップ5：ログの送信先となるチェックボックスをオンにします。

・ Local：このオプションは、ログをRV315Wにローカルに保存します。

・ USB：ログをUSBデバイスに保存します。

・ Eメール通知：このオプションは、ログをEメールアドレスに送信します。

・ Syslog Server：このオプションは、ログをsyslogサーバに送信します。

ステップ6:[Save]をクリックして設定を適用します。