目的

テクニカルレポート069(TR-069)では、自動設定サーバ(ACS)と顧客宅内機器(CPE)間の接続を確立できます。 インターネットサービスプロバイダー(ISP)は、ACSを使用して、ユーザの介入なしにデバイスをリモートで自動設定します。TR-069を使用して、端末はAuto Configuration Serverに接続し、接続を確立します。CPEは、サービスプロバイダーの通信チャネルに接続されるユーザ宅内の端末および関連機器です。

この記事では、RV315WのTR-069の設定について説明します。

該当するデバイス

・ RV315W

[Software Version]

•1.01.03

TR-069の設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[System Management] > [TR-069 Settings]を選択します。[TR-069 Settings]ページが開きます。

ステップ2:[Enable]オプションボタンをクリックして、RV315WでTR-069を有効にします。

注：TR-069をイネーブルにすると、管理者はデバイスでACSとCPEを設定できます。

自動設定サーバ(ACS)

ステップ1:[URL]フィールドにACSのURLを入力します。このURLは、RV315WをリモートACSサーバに接続します。

ステップ2:[Username]フィールドに、ACSサーバにアクセスするためのユーザ名を入力します。このユーザ名はISPから提供されます。

ステップ3:[Password]フィールドに、ユーザ名に割り当てられているパスワードを入力します。このパスワードはISPによって提供されます。

ステップ4:[Save]をクリックします。

顧客宅内機器(CPE)

ステップ1:[Username]フィールドに、CPEとの接続を行うユーザ名を入力します。このユーザは、リモートサーバのユーザである必要があります。

ステップ2:[Password]フィールドに、CPEとの接続を確立するためのリモートサーバのパスワードを入力します。このパスワードは、リモートサーバでユーザを認証するために使用されます。

ステップ3:（オプション）CPEに情報のパケットを送信させるには、[Send Inform Packets]フィールドの[Enable]オプションボタンをクリックします。CPEパケットには、デバイスが現在使用している情報が含まれます。

ステップ4：ステップ3で[Send Inform Packets]が有効になっている場合は、CPEが情報パケットを送信する時間間隔を入力します。この時間は秒単位で指定します。

ステップ5:[Request Connection Port]フィールドに、TR-069サーバへの要求を開始するために使用するポート番号を入力します。

ステップ6:（オプション）RV315W用のソフトウェアをダウンロードするには、[Download Request]フィールドで要求をクリックしてTR-069サーバに送信します。次の2つのオプションがあります。

・ファームウェア：RV315Wファームウェアのダウンロード要求をTR-069 Serverに送信します。

・ベンダー設定：RV315Wベンダー設定をダウンロードする要求をTR-069 Serverに送信します。

ステップ7:[Send]をクリックし、[Download Request]フィールドでTR-069サーバに要求を送信します。

ステップ8:（オプション）RV315WからTR-069サーバにソフトウェアをアップロードするには、[Upload Request]フィールドでリクエストをクリックしてTR-069サーバに送信します。次の2つのオプションがあります。

・設定ファイル：RV315W設定ファイルのアップロード要求をTR-069 Serverに送信します。

・ベンダー設定：RV315Wベンダー設定のアップロード要求をTR-069 Serverに送信します。

ステップ9:[Send]をクリックし、[Upload Request]フィールドでTR-069サーバに要求を送信します。

ステップ10:（オプション）アカウント要求を変更するには、[アカウント要求の変更]フィールドの[送信]をクリックします。この変更要求では、RV315Wの管理パスワードを変更できます。

ステップ11:[保存]をクリックします。