目的

[Diagnostic Utilities]ページでは、ping、IPアドレスのトレース、ドメインネームサーバ(DNS)クエリの実行、パケットのキャプチャとトレースなどの基本的なトラブルシューティングを実行できます。これは、管理者がネットワークを監視および制御するのに役立つため、トラブルシューティングに役立ちます。

この記事では、RV315Wの診断ユーティリティの使用方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV315W

[Software Version]

•1.01.03

診断ユーティリティ

・ ping:pingは、ネットワーク接続または帯域幅のトラブルシューティングを行う場合に便利です。

・ traceroute:[Traceroute]ページでは、ルータとターゲットホストの間の各ホップ、および各停止へのラウンドトリップ時間を表示できます。

・ HTTP Get：診断HTTPは、特定のWebページに関する診断を行うために使用されます。

・ DNS Query:DNS Queryページでは、DNSを介して接続されたホストに関する情報を表示できます。

診断ping

pingは、ホストに到達できるかどうかをテストするために使用される技術です。pingは、総所要時間の測定にも使用されます。RV315Wは、デバイスとホスト間の接続を評価するために、5つの32バイトのパケットを宛先に送信します。pingは、ネットワーク接続または帯域幅のトラブルシューティングを行う場合に便利です。

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[System Management] > [Diagnostic Utilities] > [Ping]を選択します。[Ping]ページが開きます。

ステップ2:[Destination IP Address or Hostname]フィールドに、pingを実行するデバイスのIPアドレスまたはホスト名を入力します。

ステップ3:[Start]をクリックし、pingを開始します。

数分後、[Summary]フィールドにpingのステータスが表示されます。

・ icmp_seq:ping中に送信されるパケットのシーケンス。

・ ttl：存続可能時間(ttl)は、pingパケットがドロップされる前に通過できるホップ数を示します。

・ time – パケットが宛先に到達してRV315Wに到達するまでの時間。

診断traceroute

tracerouteは、パケットが転送されるIPルートを検出します。tracerouteは、送信元ホストと宛先ホストの間のホストにパケットを送信し、IPパケットが通過するパスを検出します。

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[System Management] > [Diagnostic Utilities] > [Tracaroute]を選択します。[Traceroute]ページが開きます。

ステップ2：ルーティングするデバイスのIPアドレスまたはホスト名を[Traceroute]フィールドに入力します。

ステップ3:[開始]をクリックして開始します。

数分後、[Results]フィールドにtracerouteのステータスが表示されます。結果は、RV315Wがパケットを宛先にルーティングするために使用したさまざまなIPアドレスを示します。

Diagnostic HTTP Get

診断HTTPは、特定のWebページに関する診断を行うために使用されます。この情報を持つ管理者は、Webページを許可するか拒否するかを判断できます。

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[System Management] > [Diagnostic Utilities] > [HTTP Get]を選択します。HTTP Getページが開きます。

ステップ2：診断するページのURLアドレスを[URL]フィールドに入力します。

ステップ3:[開始]をクリックして開始します。

数分後、[Summary]フィールドにURLのステータスが表示されます。サーバがページにアクセスできるかどうか、およびページがセキュアなWebページであるかどうかがサマリーで表示されます。

診断DNSクエリ

DNSクエリは、IPをサポートするデバイスが、ドメイン名に関連付けられたIPアドレスをDNSサーバに要求する場合の技術です。DNSサーバは、そのドメイン名に関連付けられたIPを照会する必要があります。

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[System Management] > [Diagnostic Utilities] > [DNS Query]を選択します。[DNS Query]ページが開きます。

ステップ2:DNSクエリを実行するドメイン名を[Domain Name]フィールドに入力します。

ステップ3:[開始]をクリックして開始します。

数分後、[サマリー(Summary)]フィールドにクエリのステータスが表示されます。[Summary]には、[Server]フィールドにサーバ名が、[Address 1]フィールドにサーバのIPアドレスが表示されます。ホストの名前が[Name]フィールドに表示され、ホストのIPアドレスが2番目の[Address1]フィールドに表示されます。