目的

セッションタイムアウトは、セキュリティ上の理由から、セッションがログアウトされるまでの管理インターフェイスのアイドル時間を制御します。

この記事では、RV110W Wireless Firewallでセッションタイムアウトを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV110W

[Software Version]

•1.2.0.9

セッションタイムアウトの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Session Timeout]を選択します。「セッションタイムアウト」ページが開きます。

ステップ2:[Administrator Inactivity Timeout]ドロップダウンリストから、管理セッションが終了するまでの管理者のアイドル時間（分単位）を選択します。[Never]を選択すると、管理セッションはタイムアウトしません。

ステップ3:[Guest Inactivity Timeout]ドロップダウンリストから、ゲストセッションが終了するまでのゲストのアイドル時間（分）を選択します。[Never]を選択すると、ゲストセッションはタイムアウトしません。

ステップ4:[Save]をクリックします。