目的

[Reset to Factory Defaults]オプションを使用すると、設定ユーティリティで変更されたすべての機能を削除できます。通常、リセットはデバイスで発生する多くの問題を解決します。

この記事では、工場出荷時のデフォルト設定にリセットする方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV315W

[Software Version]

•1.01.03

工場出荷時設定へのリセット

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[System Management] > [Reset to Factory Defaults]を選択します。[Reset to Factory Defaults]ページが開きます。

ステップ2:[Reset to Factory Defaults]をクリックします。[Caution]ウィンドウが表示されます。

手順 3：[OK] をクリックします。リセットがデバイスに適用されるまで待ちます。完了すると、すべての設定がデフォルト設定に戻ります。