目的

「ユーザー管理」ページは、ユーザーの作成とユーザーのパスワードの変更に使用します。

この記事では、RV315Wルータのユーザ管理機能を使用してユーザを追加する方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV315W

[Software Version]

•1.01.03

ユーザ管理の設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[System Management] > [User Management]を選択します。「ユーザー管理」ページが開きます。

ステップ2:[Username]フィールドにユーザ名を入力します。

ステップ3:[Password]フィールドにユーザのパスワードを入力します。

注：[パスワード]フィールドの右側にあるメーターは、選択したパスワードの強度を表します。大文字、小文字、および記号を組み合わせると、最も強力なパスワードの組み合わせが可能になります。

ステップ4:[Password Confirm]フィールドにパスワードを再入力します。

ステップ5:[Add]をクリックして、プロファイルを[Local User List]に配置します。確認ウィンドウが表示されます。

ステップ6:[OK]をクリックし、アクションを完了します。

注：[Privilege]フィールドには、各プロファイルに関連付けられたアカウントタイプを指定します。管理者ユーザタイプはデバイスにフルアクセスでき、デバイスの設定を変更できます。通常のユーザは、デバイスへのアクセスが制限され、デバイス設定の大部分に対する読み取り専用権限を持ちます。通常のユーザは引き続きプロファイルにアクセスでき、いつでもアカウントを編集できます。

ステップ7:（オプション）ローカルユーザを削除するには、削除するユーザプロファイルの[ローカルユーザリスト(Local User List)]チェックボックスをオンにし、[削除(Delete)]をクリックします。確認ウィンドウが表示されます。

ステップ8:[OK]をクリックして、アクションを終了します。

ステップ9:（オプション）ローカルユーザのパスワードを変更するには、変更するユーザプロファイルパスワードの[ローカルユーザリスト]チェックボックスをオンにし、[パスワードの変更]をクリックします。[パスワードの変更]ウィンドウが表示されます。

ステップ10：必要に応じてパスワードを編集し、[Save]をクリックします。