目的

ユーザが作成したパスワードを使用して、Web設定ユーティリティに入り、ルータの設定を管理します。パスワードの複雑度は、ネットワークアクセスに対してパスワードが十分に安全であることを保証するために使用されます。この記事では、RV315Wでパスワードを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV315W

[Software Version]

•1.01.03

パスワードの複雑さの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[System Management] > [Password Complexity]を選択します。「パスワードの複雑さ」ページが開きます。

ステップ2:[Password Complexity Settings]フィールドの[Enable]オプションボタンをクリックして、複雑さのルールを有効にします。

オプションボタンをクリックすると、ステップ8に進みます。Password Complexity Settingsを無効にすることは推奨されません。タイムサーバ:[Password Complexity Settings]フィールドの[Disable]

ステップ3：管理者がパスワードに適用するパスワードの最小長を[Minimal Password Length]フィールドに入力します。

ステップ4：パスワードに含める必要がある文字クラスの最小数を[Minimal number of character classes]フィールドに入力します。文字の4つのクラスは次のとおりです。

・大文字：アルファベットは大文字（A、B、Cなど）です。

・小文字：アルファベットは小文字（a、b、cなど）です。

・数字：パスワード（1、2、3、など）に使用される数字。

・特殊文字：パスワード（#,$.&、など）に特殊文字が使用されます。

ステップ5:（オプション）新しいパスワードが古いパスワードと異なる必要があることを確認するには、[新しいパスワード]の[有効にする]ラジオボタンをクリックします。このラジオボタンは、現在のフィールドと異なる必要があります。

ステップ6:（オプション）パスワードに有効期限を設定するには、[パスワードのエージング]フィールドの[有効にする]オプションボタンをクリックします。

ステップ7:[Password Aging]が有効になっている場合は、[Password Aging Time]フィールドにパスワードが期限切れになるまでの期間（日数）を入力します。デフォルト値は 180 日です。

手順 8：  [Save] をクリックして変更内容を保存します。