目的

リブートまたはリセットを行うと、ルータの電源がオフになり、再びオンになります。ルータの設定によっては、リブートが必要になる場合があります。揮発性メモリに保存されたログは、リブートの結果として削除されます。この記事では、Webコンフィギュレーションユーティリティを使用してRV315W VPNルータでリブートを実行する方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV315W

[Software Version]

•1.01.03

Web設定ユーティリティによるリブート

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[System Management] > [Reboot]を選択します。「リブートページ」が開きます。

ステップ2:[Reboot]ボタンをクリックして、システムをリブートします。警告ウィンドウが表示されます。

手順 3：[OK] をクリックします。

注：このプロセスには数分かかることがあります。再起動が完了すると、[ログイン]ページが開きます。