目的

バーチャルプライベートネットワーク(VPN)は、インターネットなどのパブリックネットワークを介して異なるネットワーク上のエンドポイントを接続する方法です。これにより、ローカルネットワーク（オフィスなど）から離れたユーザが、インターネット経由でネットワークに安全に接続できます。「Basic VPN Setup」ページは、ゲートウェイからゲートウェイへの接続用にVPNトンネルを設定するのに役立ちます。

この記事では、RV110W VPNファイアウォールで基本的なVPNを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV110W

[Software Version]

•1.2.0.9

基本的なVPN設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[VPN] > [Basic VPN Setup]を選択します。[Basic VPN Setup]ページが開きます。

注：VPNトンネルの基本設定を確認するには、[View Default Settings]をクリックします。

ステップ2:[New Connection Name]フィールドに接続の名前を入力します。この名前は管理のために使用されます。

ステップ3:[Pre-Shared Key（事前共有キー）]フィールドにパスワードを入力します。VPNクライアントまたはリモートゲートウェイは、VPN接続を確立するためにこのキーを必要とします。このキーは8文字以上である必要があります。

ステップ4:[Remote Endpoint]ドロップダウンリストから、VPNのエンドポイントのタイプを選択します。次の2つのエンドポイントが考えられます。

・ IPアドレス：IPアドレスは、リモートゲートウェイを識別するために使用されます。

・ FQDN（完全修飾ドメイン名）：ドメイン名は、リモートゲートウェイを識別するために使用されます。

ステップ5:[Remote WAN (Internet) IP Address]フィールドに、リモートゲートウェイのIPアドレスまたはドメイン名を入力します。

ステップ6:[Local WAN (Internet) IP Address]フィールドに、ローカルゲートウェイのIPアドレスまたはドメイン名を入力します。

ステップ7:[Remote LAN (Local Network) IP Address]フィールドにリモートLANのリモートIPアドレスを入力します。

ステップ8:[Remote LAN (Local Network) Subnet Mask]フィールドにリモートLANのリモートサブネットマスクを入力します。

ステップ9:[Local LAN (Local Network) IP Address]フィールドにローカルLANのローカルIPアドレスを入力します。

注：リモートLANのローカルIPとローカルLANのローカルIPは、異なるサブネットに存在する必要があります。

ステップ10:[Local LAN (Local Network) Subnet Mask]フィールドにローカルLANのローカルサブネットマスクを入力します。

ステップ11:[Save]をクリックして設定を適用します。