目的

インターネットセットアップは、ワイドエリアネットワーク(WAN)ポートからインターネットへの接続を作成するために使用されます。WANは、広いエリアに広がるネットワークで、特にインターネットを使用した効果的な通信を可能にします。このプロセスでは、デバイスを介してインターネットにアクセスできます。この記事では、CVR100W VPNルータを介してWANへのインターネット接続を設定する方法について説明します。

注：WAN接続の設定は、使用しているインターネット接続によって異なります。

該当するデバイス

・ CVR100W VPNルータ

[Software Version]

•1.0.1.19

インターネット設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Networking] > [WAN] > [Internet Setup]を選択します。「インターネットの設定」ページが開きます。

ステップ2:[Internet Connection Type]ドロップダウンリストから、WANポートのオプションを選択します。

・ Automatic Configuration-DHCP:CVR100Wルータは、インターネットサービスプロバイダー(ISP)からIPアドレスを動的に受信します。

・ PPPoE:(Point-to-Point Protocol over Ethernet)では、ISPから提供されたユーザ名とパスワードを使用する必要があります。

・ スタティックIP:ISPからWANデバイスの永続的なIPアドレスが提供される場合に使用されます。

自動設定：DHCP

注：オプション設定は、ISPが必要とする場合にのみ設定する必要があります。

ステップ1:[Host Name]フィールドにネットワークのホスト名を入力します。ホスト名は、ISPがWAN接続を識別するために使用するデバイスの名前です。

ステップ2:[Domain Name]フィールドにネットワークのドメイン名を入力します。ドメイン名は、ISPがWAN接続を識別するために使用します。

ステップ3：最大伝送ユニット(MTU)は、デバイスが渡すことができる特定の最大量のプロトコルデータユニットです。次のいずれかのオプションボタンをクリックします。

・ Auto:MTUサイズは自動的に設定されます。

・ Manual — MTUを手動で指定するには、[Size]フィールドにISPから必要な番号を入力します。

ステップ4:[Save]をクリックします。

PPPoE

ステップ1:ISPから割り当てられたユーザ名をユーザ名フィールドに入力します。

ステップ2：パスワードフィールドに、ISPから割り当てられたパスワードを入力します。

ステップ3：次のいずれかのオプションボタンをクリックします。これにより、PPPoE接続の接続タイプが決まります。

・ Keep Alive:[Redial period]フィールドに、CVR100Wが切断された後に再接続を試行する秒数を入力します。

・ Connect on Demand:インターネットサービスが一定の接続時間に基づいている場合は、CVR100Wがアイドル状態である時間（分）を入力します。その後、接続がシャットダウンします。

ステップ4:[Authentication Type]ドロップダウンリストから、PPPoE接続に使用する認証のタイプを選択します。

・自動ネゴシエーション：サーバからデバイスに送信され、特定のセキュリティコードを要求して、CVR100WからサーバへのVLANを確認します。

・ PAP:Password Authentication Protocol（PAP；パスワード認証プロトコル）では、デバイスをISPに接続するために特定のパスワードが必要です。

・ CHAP：デバイスをISPに接続するためにサーバにpingを送信するチャレンジハンドシェイク認証プロトコル。

・ MS-CHAPまたはMS-CHAPv2:Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol(CHAP)は、CHAPと同様に要求をサーバに送信します。ただし、この方法は、デバイスをISPに接続するために別のパスワードが必要なMicrosoft方式です。

注：オプション設定は、ISPが必要とする場合にのみ設定する必要があります。

ステップ5:[Host Name]フィールドにネットワークのホスト名を入力します。ホスト名は、ISPがWAN接続を識別するために使用するデバイスの名前です（この場合はCVR100Wルータ）。

ステップ6:[Domain Name]フィールドにネットワークのドメイン名を入力します。ドメイン名は、ISPがWAN接続を識別するために使用します。

ステップ7：最大伝送ユニット(MTU)は、デバイスが渡すことができる特定の最大量のプロトコルデータユニットです。次のいずれかのオプションボタンをクリックします。

・ Auto:MTUサイズは自動的に設定されます。

・ Manual — MTUを手動で指定するには、[Size]フィールドにISPから必要な番号を入力します。

ステップ8:[Save]をクリックします。

スタティックIP

ステップ1:ISPによって割り当てられたすべてのIPアドレスを適切なフィールドに入力します。

・インターネットIPアドレス：WANポートのスタティックIPアドレス。

・サブネットマスク：スタティックIPアドレスのサブネットマスク。

・ Default Gateway:WANポートのデフォルトゲートウェイ。

・スタティックDNS 1：プライマリDNS（ドメインネームシステム）サーバのIPアドレス。

・スタティックDNS 2：セカンダリDNSサーバのIPアドレス。

ステップ2:[Domain Name]フィールドにネットワークのドメイン名を入力します。

注：オプション設定は、ISPが必要とする場合にのみ設定する必要があります。

ステップ3:[Host Name]フィールドにネットワークのホスト名を入力します。ホスト名は、ISPがWAN接続を識別するために使用するデバイスの名前です（この場合はCVR100Wルータ）。

ステップ4:[Domain Name]フィールドにネットワークのドメイン名を入力します。ドメイン名は、ISPがWAN接続を識別するために使用します。

ステップ5：最大伝送ユニット(MTU)は、デバイスが渡すことができる特定の最大量のプロトコルデータユニットです。次のいずれかのオプションボタンをクリックします。

・ Auto:MTUサイズは自動的に設定されます。

・ Manual — MTUを手動で指定するには、[Size]フィールドにISPから必要な番号を入力します。

ステップ6:[Save]をクリックします。