目的

ルータの[Wireless Statistics]ページでは、インターフェイスの状態と、インターフェイスを通過するトラフィックを表示できます。これらの統計情報は、ルータに接続されているデバイスのトラブルシューティングに役立ちます。管理者は、これらの統計情報を使用して、割り当てるデータと電力の量を決定することもできます。

この記事では、CVR 100W Wireless-N 300Mルータのワイヤレス統計情報を表示する方法について説明します。

該当するデバイス

・ CVR 100W VPNルータ

[Software Version]

•1.0.1.19

ワイヤレス統計情報

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Status] > [Wireless Statistics]を選択します。

ステップ2:[Wireless Statistics]ページが開きます。

[Wireless Statistics]テーブルには、次のフィールドが表示されます。

・ SSID名：使用可能なサービスセットIDをリストします。SSIDはワイヤレス名とも呼ばれます。

・パケット：各SSIDで送受信されたパケットの数。

・ Byte：各SSIDで送受信されたバイト数。

・ Error：各SSIDで送受信されたエラーの数。

・ Dropped：各SSIDで送受信された廃棄パケットの数。

・マルチキャスト：各SSIDにマルチキャストビットが設定された状態で送受信されたパケットの数。

・ Collisions：各SSIDの前回の更新または手動クリア以降のコリジョンの数。

ステップ3:[Refresh Rate（リフレッシュレート）]ドロップダウンリストから、統計情報を取得するレートを選択します。カウンタがクリアされるまで、結果は累積されます。

・更新なし：ワイヤレス統計情報は最初に取得されますが、最初のキャプチャ後は取得されません。

•15 秒. – ワイヤレス統計情報は15秒ごとに取得されます。

•30 秒. – ワイヤレス統計情報は30秒ごとに取得されます。

•60 秒. – ワイヤレス統計情報は60秒ごとに取得されます。

ステップ4:（オプション）バイトデータをキロバイト単位で表示し、他の数値データを切り上げ形式で表示するには、[簡易統計データの表示]チェックボックスをオンにします。

注：ワイヤレス統計テーブルのデフォルト形式は、バイトのデータ用バイト形式と他の数値データ用のロング形式です。

ステップ5:（オプション）ワイヤレス統計テーブルをクリアするには、[カウンタのクリア]をクリックしてください。

ステップ6:[Save]をクリックして変更を保存し、更新されたワイヤレス統計情報テーブルを表示します。ページの上部に、設定が成功したかどうかを示すプロンプトが表示されます。

結論

これで、CVR 100W VPNルータのワイヤレス統計情報を表示できます。

次のリンクをクリックすると、役立つ情報が表示されます。

- Cisco CVR100W Wireless-N VPNルータの製品ページ。

- RV130Wルータのワイヤレス統計情報を表示します。

- RV110Wのワイヤレス統計情報の表示