目的

[Port Statistics] ページには、問題の原因とネットワーク内でエラーが発生した場所を確認するためにトラブルシューティングに役立つ重要なポート情報が幅広く表示されます。「ポート統計」ページは、データを収集し、各ポートのアクティビティ量を確認するためにも役立ちます。この記事では、CVR100W VPNルータのポート統計情報を表示する方法について説明します。

該当するデバイス

・ CVR100W VPNルータ

[Software Version]

•1.0.1.19

ポート統計情報

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Status] > [Port Statistics]を選択します。「ポート統計」ページが開きます。

ステップ2:[Refresh Rate]ドロップダウンリストから、デバイスがページの更新を待機する時間を選択します。可能な値は、No Refresh、15秒、30秒、および60秒です。

ステップ3:（オプション）バイトではなくキロバイトでデータを表示するには、「簡易統計データの表示」チェック・ボックスを選択します。

次のデータが[Port Statistics]テーブルに表示されます。

・インターフェイス：インターフェイスの名前。

・パケット：送受信されたパケットの数。

・バイト：送受信されたバイト数。

・エラー：送受信されたパケットエラーの数。

・ Dropped：ドロップされたパケットの数。

・マルチキャスト：送信されたマルチキャストパケットの数。マルチキャストとは、情報のパケットが1つの送信元から特定の複数の宛先に同時に送信される場合です。

・コリジョン：このポートでの信号コリジョンの数。コリジョンは、複数のデバイスが同時に同じネットワークセグメントにパケットを送信しようとしたときに発生します。これにより、システムのホールドアップとネットワークの非効率性が発生します。

ステップ4:（オプション）記録されたすべての統計情報をクリアするには、[カウンタのクリア]をクリックします。

手順 5：  [Save] をクリックして変更内容を保存します。