目的

工場出荷時のリセットは、デバイスを工場出荷時のデフォルトにリセットすることです。これは、デバイスに存在する望ましくない設定を削除する場合に便利です。

Web構成ユーティリティで行われた新しい構成の一部を有効にするには、デバイスの再起動が必要です。デバイスがフリーズしている場合、またはデバイスの特定の設定が変更されている場合、ネットワークデバイスのリブート（または再起動）が行われます。

この記事では、工場出荷時のデフォルト設定であるCVR100W VPNルータをリブートおよび復元する方法について説明します。

該当するデバイス

・ CVR100W

[Software Version]

•1.0.1.19

工場出荷時のデフォルトに戻してリブート

工場出荷時のデフォルトに戻す

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Restore Factory Defaults]を選択します。[Restore Factory Defaults]ページが開きます。

ステップ2：現在の設定を工場出荷時のデフォルトに戻すには、[工場出荷時のデフォルトに戻す]をクリックします。

Reboot

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Reboot]を選択します。「リブートページ」が開きます。

ステップ2:[Reboot]をクリックしてデバイスを再起動します。