目的

特定のデバイスの設定のバックアップは、現在の設定を保存し、アップグレード後にそれらを実装するために行われます。バックアップの構成と設定はいつでも復元できます。この記事では、CVR100W VPNルータの設定をバックアップおよび復元する方法について説明します。

該当するデバイス

・ CVR100W

[Software Version]

•1.0.0.19

バックアップ/復元の設定

バックアップ設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Backup / Restore Settings]を選択します。「バックアップ/リストア」ページが開きます。

ステップ2：デバイスの現在の設定と構成をすべて保存するには、[バックアップ構成]をクリックします。

ステップ3：場所を選択し、バックアップ設定ファイルをコンピュータに保存します。

構成の復元

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Backup / Restore Settings]を選択します。「バックアップ/リストア」ページが開きます。

ステップ2:[Browse]をクリックして、デバイスに適用するコンピュータ上の設定ファイルを検索します。

ステップ3:[Restore Configuration]をクリックして、復元操作を開始します。操作後、指定されたコンフィギュレーションファイルがルータに復元されます。

注：[Restore Configuration]をクリックすると、ルータがリブートします。