目的

トラフィック統計情報は、ネットワークデバイスのすべてのインターフェイスのリアルタイムトラフィック（送受信されたパケット数）情報を提供します。各インターフェイスのトラフィック統計情報に基づいて、システムのパフォーマンスを評価できます。

この記事では、[Traffic Statistics]ページのフィールドについて説明します。

該当するデバイス

・ RV320デュアルWAN VPNルータ

・ RV325ギガビットデュアルWAN VPNルータ

[Software Version]

・ v1.1.0.09

トラフィック統計情報

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Port Management] > [Traffic Statistics]を選択します。「トラフィック統計」ページが開きます。

イーサネットテーブルに次の情報が表示されます。

・ポートID：デバイスで使用可能なすべてのインターフェイスの名前を表示します。

注：RV325には14個のLANポートがあり、RV320には4個のLANポートしかありません。

・リンクステータス：対応するインターフェイスがアップまたはダウンのいずれであるかを示します。デバイスが接続されると、ステータスが[Up]と表示され、デバイスが接続されていない場合は[Down]と表示されます。

・ Rx Packets：対応するネットワークインターフェイス上のルータが受信したパケットの合計数を表示します。

・ Rx Bytes：対応するネットワークインターフェイス上のルータが受信したバイトの合計数を表示します。

・ Tx Packets：ネットワークインターフェイスを介して送信された、ルータによって送信されたパケットの合計数を表示します。

・ Tx Bytes – ネットワークインターフェイスを介して送信された、ルータから送信されたバイトの合計数を表示します。

・ Packet Error：データがルータで送受信された際のエラーの合計数を表示します。

ステップ2:（オプション）統計情報を更新するには、[更新]をクリックします。