目的

ドメインネームシステム(DNS)は、インターネットドメイン名をIPアドレスにマッピングする機能です。ダイナミックDNS(DDNS)は、デバイスのIPアドレスが変更された場合でも、デバイスをドメイン名を使用して検索できるようにする機能です。CVR100Wルータは、WebベースのDDNSアカウントを介してDDNSを使用します。3322.orgおよびoray.org.CVR100WのWAN IPアドレスが変更されると、DDNS機能は変更をDDNSサーバに通知します。次に、DDNSサーバは新しいWAN IPアドレスを含むように設定を更新します。これは、ルータのWAN IPアドレスが頻繁に変更される場合に便利です。CVR100WのDDNS機能を使用するには、提供されているWebサイトのいずれかにDDNSアカウントを作成する必要があります。この記事では、CVR100W VPNルータでダイナミックDNSを設定する方法について説明します。

注：orayと3322（3322.orgはpubyun.comにリダイレクト）へのリンクは次のとおりです。

http://www.pubyun.com/

http://www.oray.com/

該当するデバイス

・ CVR100W

[Software Version]

•1.0.1.19

ダイナミックDNS設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Networking] > [LAN] > [Dynamic DNS]を選択します。[Dynamic DNS]ページが開きます。

3322.org

ステップ1:[DDNS Service]ドロップダウンリストから[3322.org]を選択します。

ステップ2:[Username]フィールドにDDNSアカウントのユーザ名を入力します。

ステップ3:[Password]フィールドにアカウントのパスワードを入力します。

ステップ4:[Host Name]フィールドにDDNSサーバのホスト名を入力します。

次のフィールドには、DDNS設定に関する情報が表示されます。

・インターネットIPアドレス：CVR100WのWAN IPアドレス。

・ Status — DDNS更新のステータス。

ステップ5:（オプション）DDNS設定のテストを実行するには、[Test Configuration]をクリックします。

ステップ6:[Save]をクリックして、変更を保存します。

oray.org

ステップ1:[DDNS Service]ドロップダウンリストから[oray.org]を選択します。

ステップ2:[Username]フィールドにDDNSアカウントのユーザ名を入力します。

ステップ3:[Password]フィールドにアカウントのパスワードを入力します。

次のフィールドには、DDNS設定に関する情報が表示されます。

・ Domain Name：アカウントのドメイン名を表示します。

・ 「ユーザー・レベル」 – アカウントのユーザー・レベルが表示されます。ユーザーレベルは、oray.orgを通じてアカウントの所有者に与えられるコントロールです。

・ Status — DDNS更新のステータスを表示します。

ステップ4:（オプション）DDNS設定のテストを実行するには、[Test Configuration]をクリックします。

ステップ5:[Save]をクリックして、変更を保存します。