目的

Link Layer Discovery Protocol(LLDP)は、IEEE 802 LAN（特に有線イーサネットネットワーク）上のネイバーを識別するために使用される、リンク層のベンダーに依存しないプロトコルです。ネットワークデバイスは、各インターフェイスからIDと機能を一定の間隔でアドバタイズします。

この記事では、RV32x VPNルータシリーズのLLDPプロパティについて説明します。

該当するデバイス

・ RV320デュアルWAN VPNルータ

・ RV325ギガビットデュアルWAN VPNルータ

[Software Version]

・ v1.1.0.09

LLDPプロパティの表示

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[System Management] > [LLDP Properties]を選択します。[LLDP Properties]ページが開きます。

ステップ2:[LLDP Status]フィールドで、[Enable]チェックボックスをオンにしてLLDPプロパティを有効にします。デフォルトでは、LLDPプロパティは有効になっています。

ステップ3:[LLDP Status]フィールドで、ネイバーを検出するために使用する適切なWANインターフェイスを確認します。デフォルトでは、すべてのWANポートが有効になっています。

ステップ4:（オプション）LLDPネイバーテーブルを更新するには、[Refresh]をクリックします。

LLDPネイバーテーブルには、次のフィールドが表示されます。

・ローカルポート：ネイバーがデバイスに接続するために使用するイーサネットアダプタ番号を表します。

・シャーシIDサブタイプ：ネイバーのシャーシIDのタイプ（MACアドレスなど）を表します。

・ ChassisID – シャーシの識別子を表します。シャーシIDサブタイプがMACアドレスの場合、デバイスのMACアドレスが表示されます。

・ポートIDサブタイプ：ネイバーのポートのタイプを表します。

・ポートID – 使用されているポートを表します。

・ System Name：ネイバーデバイスの名前を表します。

・ Time to Live — LLDPアドバタイズメントが更新されるまでの時間（秒）を表します。

ステップ5:（オプション）LLDPネイバーテーブルのネイバーの横にあるオプションボタンをクリックし、[Details]をクリックしてネイバーの詳細情報を表示します。新しいウィンドウが表示されます。

ステップ6:[閉じる]をクリックして、[LLDP Properties]ページに戻ります。

ステップ7:[Save]をクリックして設定を保存します。