目的

帯域幅は、時間の経過に伴うデータ転送のレートです。CVR100Wでは、アップストリーム、ダウンストリーム、およびサービスプライオリティの設定により、帯域幅を設定してネットワーク効率を向上させることができます。サービスプライオリティは、CVR100WがHTTPやDNSなどのサービスを優先できるようにするQuality of Service(QoS)機能です。これは、特定のサービスの帯域幅の使用を管理するのに役立ちます。この記事では、CVR100W VPNルータの帯域幅を管理する方法について説明します。

該当するデバイス

・ CVR100W

[Software Version]

•1.0.1.19

帯域幅管理

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[QoS] > [Bandwidth Management]を選択します。「帯域幅管理」ページが開きます。

ステップ2:[Bandwidth Management]フィールドの[Enable] をオンにして、帯域幅の設定を行います。

帯域幅テーブル

ステップ1:[Upstream (Kbit/Sec)]フィールドに目的のインターフェイスの値を入力します。この値(Kbps)は、CVR100Wがインターフェイスを介してデータを送信する速度です。これはアップロード速度と呼ばれます。

ステップ2:[Downstream (Kbit/Sec)]フィールドに目的のインターフェイスの値を入力します。この値(Kbps)は、CVR100Wがインターフェイスからデータを受信する速度です。これはダウンロード速度と呼ばれます。

ステップ3:[Save]をクリックします。

帯域幅の優先順位設定

ステップ1:[行の追加]をクリックして、新しいサービスプライオリティを追加します。

ステップ2:[Enable] をオンにして、サービスプライオリティを有効にします。

ステップ3:[Service]ドロップダウンリストから、優先順位を付けるサービスを選択します。

注：[サービスの構成]をクリックして、サービスを追加します。「サービスの構成」サブセクションを参照してください。

ステップ4:[Direction]ドロップダウンリストから、トラフィックを優先順位付けする方向を選択します。

・アップストリーム：トラフィックはCVR100Wから流れます。

・ダウンストリーム：トラフィックはCVR100Wに流れます。

ステップ5:[Priority]ドロップダウンリストから、指定したサービス優先度の優先度を選択します。

・ High：データの優先度が高く、ドロップの可能性が低いことを指定します。

・ Low – データの優先度が低いことを指定します。

ステップ6:[Save]をクリックします。

サービスの設定

サービスは、ある範囲のポートに適用されるプロトコルです。サービスは、異なるプロトコルで特定のアクションを実行します。この手順では、新しいサービスを追加する方法、または既存のサービスを編集する方法を示します。

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[QoS] > [Bandwidth Management]を選択します。「帯域幅管理」ページが開きます。

ステップ2:[Configure Services]をクリックします。「サービス管理」ページが開きます。

ステップ3:[行の追加]をクリックしてサービスを追加します。

ステップ4:[Service Name（サービス名）]列に、サービスの名前を入力します。

ステップ5:[Protocol（プロトコル）]列のドロップダウンリストから、サービスが従うプロトコルを選択します。

・ TCP:Transmission Control Protocol（TCP；伝送制御プロトコル）は、接続を追跡し、送信されるメッセージごとに確認応答を受信するため、伝送時間が長くなります。

・ UDP:User Datagram Protocol（UDP；ユーザデータグラムプロトコル）は、接続や受信確認応答を追跡せず、送信時間を短縮します。

・ TCPとUDP:TCPとUDPの両方を使用します。

・ ICMP:Internet Control Message Protocol（ICMP；インターネット制御メッセージプロトコル）は、主にエラーおよび診断メッセージの送信に使用されます。

ステップ6:[Start Port（開始ポート）]列で、サービスが適用される範囲の最初のポートを入力します。

注：ICMPを選択した場合、このフィールドはアクティブではありません。

ステップ7:[End Port]列に、サービスが適用される範囲の最後のポートを入力します。

注：ICMPを選択した場合、このフィールドはアクティブではありません。

ステップ8:[Save]をクリックして変更を保存します。