目的

ポートミラーリングは、ネットワークトラフィックを監視するために使用される方法です。ポートミラーリングを使用すると、ネットワークデバイスの特定のポート（送信元インターフェイス）での着信パケットと発信パケットのコピーが、パケットが調べられるほかのポート（ターゲットポート）に転送されます。これは、ネットワーク管理者が診断ツールとして使用します。この記事では、CVR100W VPNルータのポートをミラーリングする方法について説明します。

該当するデバイス

・ CVR100W

[Software Version]

•1.0.1.19

ポート ミラーリング

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Diagnostics] > [Port Mirroring]を選択します。[ポートミラーリング]ページが開きます。

ステップ2:[Mirror Source]フィールドで、適切なポートチェックボックスをオンにします。これらのポートで送受信されるトラフィックは、ミラーポートにコピーされます。

ステップ3:[Mirror Port（ミラーポート）]フィールドで、ミラーポートとして機能するために使用する適切なLANポートのオプションボタンをクリックします。これは、ミラーソースからのすべてのデータが到着するポートです。

注：WANポートをミラーポートとして使用することはできません。

ステップ4:[Save]をクリックします。