目的

Quality of Service(QoS)は、ネットワークトラフィックを効率的に管理するために使用される機能のグループです。プライオリティキューイングは、パケットのプライオリティに基づいてパケットをキューに入れるQoS技術です。CVR100Wは、デバイスの物理ポートごとに4つのキューをサポートします。キュー4のプライオリティは最も高く、キュー1のプライオリティは最も低くなります。ルータは、優先順位の低いキューからトラフィックを送信する前に、優先順位の高いキューからのすべてのトラフィックを送信します。パケットは、スタティックなデフォルトキュー、CoS値、またはDSCP値に基づいてキューに転送できます。Class of Service(CoS)とDifferentiated Services Code Point(DSCP)は、フレームまたはパケットをそれぞれ分類するために使用されるQoSツールです。この記事では、CVR100WでQoSキューを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ CVR100W

[Software Version]

•1.0.1.19

QoS 設定

ポートベースの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[QoS] > [QoS Port-Based Settings]を選択します。[QoS Port-Based Settings]ページが開きます。

ステップ2:[Trust Mode]ドロップダウンリストから、各LANポートの信頼モードを選択します。信頼モードは、ネットワークトラフィックがキューにどのように送信されるかを決定します。

・ポート：ネットワークトラフィックがスタティックキューに転送されます。

・ CoS：ネットワークトラフィックは、[CoS設定]ページで設定されたサービスクラス(CoS)値に基づいて、LAN全体で優先されます。ここをクリックして、CoS設定に移動します。

・ DSCP:[DSCP設定]ページで設定されたDiffServコードポイント(DSCP)キューマッピングに基づいて、ネットワークトラフィックがLAN全体で優先されます。ここをクリックしてDSCP設定に移動します。

ステップ3：信頼モードが[Port]の場合は、[Default Traffic Forwarding Queue for Untrusted Devices]ドロップダウンリストからLANポートの発信トラフィックのキューを選択します。queue 1は最も低いプライオリティで、queue 4は最も高いプライオリティです。

手順 4：  [Save] をクリックして変更内容を保存します。

CoS設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[QoS] > [CoS Settings]を選択します。[CoS設定]ページが開きます。

CoSは、フレームのイーサネットヘッダーの3ビットフィールドです。このCoS値は、[CoS設定]ページに基づいて、トラフィックの転送先キューを決定します。次のフィールドには、CoS設定に関する情報が表示されます。

・ CoSプライオリティ：QoSによってフレームに割り当てられるCoS値。これらの値は、トラフィックの性質に基づいています。CoS 7が最も高いプライオリティで、CoS 0が最も低いプライオリティです。

- 7 – ネットワーク制御。

- 6：インターネットワーク制御。

- 5 – 音声。

- 4 – ビデオ。

- 3 – 重要なアプリケーション。

- 2 – 優れた労力。

- 1：ベストエフォート。

- 0 – バックグラウンド。

ステップ2:[Traffic Forwarding Queue]ドロップダウンリストから、各CoSプライオリティのフォワーディングキューを選択します。

手順 3：  [Save] をクリックして変更内容を保存します。

DSCP設定

DSCPは、パケットの分類に使用されるパケットのIPヘッダーの6ビットフィールドです。DSCP値は、[DSCP設定]ページに基づいて、パケットの転送先キューを決定します。

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[QoS] > [DSCP Settings]を選択します。[DSCP Settings]ページが開きます。

ステップ2：目的の表示オプションに対応するオプションボタンをクリックします。

・ Collapse to view RFC values only：コメント要求(RFC)ドキュメントで定義されているDSCP値が表示されます。

・ Expand to view all DSCP Values：以前に定義されていない新しいDSCP値がすべて表示されます。

ステップ3:[Queue]ドロップダウンリストから、各DSCP値のプライオリティキューを選択します。

手順 4：  [Save] をクリックして変更内容を保存します。