目的

ユーザ設定を使用すると、ユーザはデバイスのユーザ名とパスワードを変更できます。管理者がデバイスの誤使用を防ぐために強力なパスワードを持つことが非常に重要です。パスワードの複雑度の詳細は、『CVR100W VPNルータでのパスワードの複雑度の設定』を参照してください。この記事では、CVR100W VPNルータのユーザ設定の設定方法について説明します。

該当するデバイス

・ CVR100W

[Software Version]

•1.0.1.19

ユーザアカウント

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [User]を選択します。「ユーザー」ページが開きます。

ステップ2:[New Username（新しいユーザ名）]フィールドに新しいユーザ名を入力します。

ステップ3:[Old Password]フィールドに現在のパスワードを入力します。

ステップ4:[New Password]フィールドに、新しい目的のパスワードを入力します。

ステップ5:（オプション）入力したパスワードを読み取り不可能にするには、[パスワードを非表示にする]チェックボックスをオンにします。

ステップ6:（オプション）デバイスのパスワードを設定しない場合は、[空のパスワード]チェックボックスをオンにします。

注：[パスワード強度メーター]には、新しいパスワードの強度が表示されます。

ステップ7:（オプション）新しいパスワードの複雑さの要件を無効にするには、[パスワードの強度の強制を無効にする(Disable Password Strength Enforcement)]チェックボックスをオンにします。

注： パスワードの複雑度の詳細については、『CRV100W VPNルータのパスワードの複雑度の設定』を参照してください。

ステップ8:[Save]をクリックします。