目的

LANは、デバイスの相互接続に使用されるホームビジネスやスモールビジネスなどのエリアに限定されたネットワークです。LAN設定は、接続できるデバイスの数と、それらのデバイスが受信するIPアドレスを制限するように設定できます。[LAN Configuration]ページでは、次の2つの異なる項目を設定します。基本的なLANおよびLANサーバの設定(DCHP)。 この記事では、CVR100W VPNルータの基本的なLAN設定について説明します。

該当するデバイス

・ CVR100W

[Software Version]

•1.0.1.19

基本LAN

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Networking] > [LAN] > [LAN Configuration]を選択します。[LAN Configuration]ページが開きます。

ステップ2:[VLAN]ドロップダウンリストからVLAN番号を選択します。VLAN番号は、LANに使用するVLANを指定します。

ステップ3:[Local IP Address]フィールドにCVR100WのLAN IPアドレスを入力します。IPアドレスがネットワーク内の別のデバイスで使用されていないことを確認します。

ステップ4:[Subnet Mask]ドロップダウンリストからIPアドレスの[Subnet Mask]を選択します。

LANサーバ設定(DHCP)の設定

ステップ1：目的の[DHCP Server]オプションボタンをクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ Enable:CVR100WがDHCPサーバとして動作できるようにします。

・ Disable:CVR100WのDHCPを無効にします。

・ DHCPリレー：CVR100WがDHCPリレーとして機能できるようにします。DHCPリレーインターフェイスを使用すると、ユーザが提供するインターフェイスに基づいて、複数のDHCPサーバで複数の接続を確立できます。

タイムセーバー：DHCPサーバーが有効な場合は、手順2 ～ 6に従います。DHCPリレーを選択した場合は手順5に進みます。DHCPサーバーを無効にした場合は、手順8に進みます。

ステップ2:[Starting IP Address]フィールドに最初のホストのIPアドレスを入力します。LANに参加する新しいDHCPクライアントには、開始IPアドレスに続くIPアドレスが番号順に割り当てられます。

ステップ3:[Maximum Number of DHCP Users]フィールドにDHCPクライアントの最大数を入力します。

注：IPアドレスの範囲は、指定した最大ユーザ数までの開始IPアドレスから始まります。範囲は[IPアドレス範囲(IP Address Range)]表示専用フィールドに表示されます。

ステップ4:[Client Lease Time]フィールドに、動的に割り当てられたアドレスでネットワークユーザがルータに接続できる時間（秒）を入力します。この後、ユーザには新しいIPアドレスが割り当てられます。

ステップ5:[Static DNS (1 to 3)]フィールドにスタティックDNSサーバのIPアドレスを入力します。スタティックDNSサーバは、IPアドレスをドメイン名にマッピングします。

ステップ6:（オプション）[WINS]フィールドにWINS IPアドレスを入力します。Windows Internet Naming Service(WINS)は、各デバイスとインターネットとのインタラクションを管理します。WINSは、現在利用可能なコンピュータの名前と各コンピュータに割り当てられたIPアドレスで自動的に更新される分散データベースを使用します。

ステップ7:（オプション）ステップ5でDHCPリレーを選択した場合は、[Remote DHCP Server]フィールドにリモートDHCPサーバアドレスを入力します。

ステップ8:[Save]をクリックして、変更を保存します。