目的

この記事では、RV32x VPNルータシリーズのシステム統計情報を表示する方法について説明します。

概要

システム統計情報を使用すると、デバイスで発生した特定のイベントを追跡できます。システム統計情報の利点は、システムのクラッシュやセキュリティ違反の場合に、テーブルを使用して問題を分析できることです。

該当するデバイス

- RV320デュアルWAN VPNルータ

- RV325ギガビットデュアルWAN VPNルータ

[Software Version]

- v1.1.0.09

システム統計情報

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Log] > [System Statistics]を選択します。

「システム統計」ページが開きます。

対応する接続デバイスに関する次の統計情報が表示されます。

- Interface：表示されている統計情報のインターフェイス名を表示します。

- [Device Name]：デバイスの名前が表示されます。

- Status：デバイスがインターフェイスに接続されると[Enabled]と表示されます。それ以外の場合は、[Disabled]と表示されます。

- [Device IP Address]：デバイスのIPアドレスが表示されます。

- MAC Address：デバイスのMACアドレスを表示します。

- サブネットマスク：デバイスのサブネットマスクを表示します。

- Default Gateway：デバイスのデフォルトゲートウェイを表示します。

- DNS：デバイスのDNS IPアドレスを表示します。

- Received Packets：インターフェイスで受信されたパケットの数を表示します。

- 送信パケット：インターフェイスから送信されたパケットの数を表示します。

- Total Packets：インターフェイスを通過したパケットの総数を表示します。

- Received Bytes – 受信したバイト数をパケットで表示します。

- Transmitted Packets Byte：インターフェイスを介して送信されたバイト数を表示します。

- Total Packets Byte：パケットで渡されたバイトの総数を表示します。

- Received Byte/Sec（受信バイト/秒）：インターフェイスで受信された1秒あたりのバイト数の合計を表示します。

- Transmitted Byte/Sec（送信バイト/秒）：インターフェイスを介して送信されたパケットの1秒あたりのバイト数を表示します。

- Error Packets Received：デバイスが受信したエラーパケットの数を表示します。

- Dropped Packets Received：デバイスによってドロップされたパケットの数を表示します。

- Sessions：デバイスによって確立されたセッションの数を表示します。

- New Sessions/sec：デバイスで1秒あたりに確立されるセッションの数を表示します。

- Upstream Bandwidth Usage：デバイスがアップロードによって消費する帯域幅を表示します。

- [ダウンストリーム帯域幅使用状況(Downstream Bandwidth Usage)]：デバイスによってダウンロードによって消費される帯域幅を表示します。

ステップ2:（オプション）更新されたシステムログ情報を取得するには、[更新]をクリックします。

これで、RV32x VPNルータシリーズのシステム統計情報を表示する方法が学習されました。