目的

デバイスまたはアプリケーション上のイベントが発生すると、それらのイベントに基づいて応答を生成するプロセスが実行され、応答がログテーブルに出力されます。プロセスログは、デバイスで発生する特定のイベントを追跡するのに役立ちます。デバイスのログ情報の利点は、システムクラッシュまたはセキュリティ違反の際に、ログメッセージを使用して問題を分析できることです。

この記事では、RV32x VPNルータシリーズのプロセスログ情報を表示する方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV320デュアルWAN VPNルータ

・ RV325ギガビットデュアルWAN VPNルータ

[Software Version]

・ v1.1.0.09

ログプロセス

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[ログ] > [プロセス]を選択します。「プロセス」ページが開きます。

「プロセス」(Processes)テーブルには、次のフィールドがあります。

・ Name – プロセスの名前が表示されます。

・説明：デバイスで実行されているプロセスに関する情報を提供します。

・プロトコル：特定のプロセスが使用するプロトコルを表示します。

・ポート：特定のプロセスが使用するポート番号を表示します。

・ Local Address：特定のサービスを要求する送信元マシンのIPアドレスを表示します。

・外部アドレス：送信された要求に応答する宛先マシンのIPアドレスを表示します。

次に、[Local Address]フィールドと[Foreign Address]フィールドのオプションを示します。

・ 0.0.0.0：このIPアドレスは、デバイスが現在リスニングモードであり、LANとWANの両方からの接続を受け入れることを表します。

・ 127.0.0.1：このIPアドレスは、デバイスが現在リスニングモードであり、デバイスからの接続のみを受け入れることを表します。

・ :: – 接続が確立されていません。

ステップ2: （オプション）最新のプロセス情報を取得するには、[更新]をクリックします。