目的

この記事では、DHCP IPv6設定のセットアップについて説明し、RV32x VPNルータシリーズのDHCP IPv6 Statusページについて説明します。DHCPは、サーバ（この場合はルータ）が、有効なアドレスプールからネットワーク上に接続されたデバイスにIPアドレスを割り当てることを可能にするネットワークプロトコルです。これは、ネットワーク上のデバイスが自動的にIPアドレスを取得する効率的な方法です。これらの設定は設定可能で、「DHCP設定」セクションで説明されています。「DHCP Status」セクションには、この機能が表示するDHCP情報の説明が表示されます。

該当するデバイス

・ RV320デュアルWAN VPNルータ

・ RV325ギガビットデュアルWAN VPNルータ

[Software Version]

・ v1.1.0.09

DHCPの設定

ステップ1：ルータ設定ユーティリティにログインし、[DHCP] > [DHCP Setup]を選択します。[DHCP Setup]ページが開きます。

ステップ2:[IPv6]タブをクリックして、DHCP IPv6の設定を行います。

注：[IPv6]タブは、[ネットワークセットアップ]ページでデュアルスタックIPが有効になっている場合にのみ使用できます。

ステップ3:[IPv6 Address]フィールドにルータのIPv6アドレスを入力します。IPv6アドレスは、デバイスが相互に通信できるように使用される128ビットの識別アドレスです。

ステップ4：ルータのIPv6アドレスのプレフィックス長を[Prefix Length]フィールドに入力して、IPv6アドレスのサブネットを確立します。

ステップ5:[DHCP Mode]フィールドで、使用するDHCPのモードを選択するオプションボタンをクリックします。

・ Disable：ルータのDHCPを無効にします。他のパラメータは編集できません。

・ DHCPサーバ：ルータはDHCPサーバとして機能します。クライアントからのDHCP要求を処理し、IPv6アドレスを指定します。

・ DHCPリレー：ルータはDHCP要求を渡し、別のDHCPサーバに応答します。他のデバイスへのIPv6アドレッシングは行いません。他のパラメータは編集できません。

ステップ6:[Client Lease Time]フィールドに、リース期間の時間を分単位で入力します。これは、クライアントがDHCPプロセスによって与えられたIPアドレスを使用してルータに接続できる時間です。

ステップ7:（オプション）静的に入力されたDNSサーバは、サーバを探す必要がないため、動的に割り当てられたDNSサーバよりも高速なDNSクエリを提供できます。必要に応じて、[DNS 1]および[DNS 2]フィールドにスタティックDNSサーバのIPv6アドレスを入力します。DNS 2サーバは、DNS 1サーバが使用できない場合に使用されます。

注：IPv6アドレスプールテーブルは、DHCPを通じて割り当てることができるIPv6アドレスの範囲を示します。これは、に追加または変更できます。

ステップ8:[Add]をクリックして、アドレス範囲を入力します。[IPv6 Address Pool Table]の[Start Address]、[End Address]、および[Prefix Length]フィールドが編集可能になります。

ステップ9：それぞれのフィールドに、開始IPv6アドレス、終了IPv6アドレス、およびそのような範囲のプレフィックス長を入力します。

ステップ10:[Save]をクリックして、IPv6アドレスプールテーブルへの追加を保存します。

ステップ11:IPv6アドレステーブルの範囲を変更するには、目的の範囲のチェックボックスをオンにします。

ステップ12:[Edit]をクリックしてエントリを編集します。範囲の入力フィールドが編集可能になります。または、[Delete]をクリックしてIPv6アドレスプールテーブルの範囲を削除します。

ステップ13:[Save]をクリックして、IPv6 DHCP設定の構成を終了します。

DHCPステータス

ステップ1：ルータ設定ユーティリティにログインし、[DHCP] > [DHCP Status]を選択します。[DHCP Status]ページが開きます。

注：[DHCP Status]には、DHCPサーバとそのクライアントに関する情報が表示されます。

ステップ2:[IPv6]タブをクリックして、IPv6情報を表示します。

ステップ3:[Prefix]ドロップダウンリストから、情報を表示するIPv6プレフィクスを選択します。

次のステータスが表示されます。

・ DHCPサーバ：ルータが使用するDHCPサーバのIPv6アドレスを表示します。

・ Dynamic IP Used：現在使用されているダイナミックIPv6アドレスの数を表示します。

・スタティックIP Used:IPv6には適用されません。

・ DHCP Available — DHCPサーバが使用可能なダイナミックIPv6アドレスの数を表示します。

・ Total — DHCPサーバが管理するIPv6アドレスの合計数を表示します。

注：DHCPステータステーブルには、DHCPクライアント情報が表示されます。次のクライアント情報が表示されます。

・ Client Host Name：ネットワーク上のデバイスの名前。

・ IPアドレス：DHCPサーバがクライアントに一定期間割り当てるダイナミックIPv6アドレス。

・クライアントのリース時間：ネットワークユーザがDHCPサーバによって割り当てられたIPv6アドレスを取得できる正確な時間。

ステップ4:（オプション）表示されたデータを更新するには、[更新]をクリックします。