目的

Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)は、ネットワーク上のデバイスのIPアドレスを自動的に設定して、相互に接続できるようにするネットワーク設定プロトコルです。アドレスは指定された時間だけホストにリースされ、リース時間が経過すると、そのIPアドレスを別のホストに割り当てることができます。DHCPサーバは、使用可能なIPアドレスをネットワーク上のホストに自動的に割り当てます。DHCPv6はIPv6ネットワークのDHCPであり、ホストにIPv6アドレスを設定します。

この記事では、RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータでDHCPv6およびLAN IPv6を設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.1.02

IPv6 DHCPサーバの設定

注：IPv6でDHCPを設定する前に、IPv6が有効になっていることを確認してください。IPv6を有効にするには、Setup > Networkの順に選択し、Dual Stackモードのオプションボタンをクリックします。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、DHCP > DHCP Setupの順に選択します。DHCP Setupページが開きます。

ステップ 2：IPv6タブをクリックします

ステップ 3：IPv6 DHCPサーバを有効にするには、Enable DHCP Serverチェックボックスをクリックします。

ダイナミックIPの設定

ステップ1:「クライアント・リース時間」フィールドにリース時間を入力します。  リース時間とは、ユーザが現在のIPアドレスを使用してルータに接続できる時間です。

ステップ 2：Range Startフィールドに範囲の開始IPアドレスを入力します。

ステップ 3：Range Endフィールドに範囲の終了IPアドレスを入力します。

注：ユーザが割り当てることができる最大範囲は50のIPアドレスです。

DNS サーバ

ドメインネームシステム(DNS)は、人間が判読可能なドメイン名をIPアドレスに変換するサービスです。ルータ上のDNSサーバが特定のドメイン名を変換する方法を認識していない場合は、プライマリDNSサーバに送信されます。

ステップ 1：DNS Server (Required) 1フィールドにプライマリDNSサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ2:（オプション）DNS Server 2フィールドにセカンダリDNSサーバのIPアドレスを入力します。 プライマリDNSが機能しない場合、変換はセカンダリサーバによって行われます。

DNSローカルデータベース

DNSサーバには、IPアドレス、ホスト名、ドメイン名、およびその他のデータに関する情報が含まれています。RV0xxルータをクライアントデバイスのDNSサーバとして使用できます。DNSローカルデータベースは、IPアドレスとそれぞれのドメイン名を保存するために使用されます。

ルータをDNSサーバとして使用する場合は、ルータをDNSサーバとして使用するようにクライアントデバイスを設定する必要があります。WindowsでDNSサーバを設定するには、Local Area Connection Properties > Internet Protocol > TCP/IP Propertiesの順に選択します。Use the following DNS Server Addressを選択し、優先DNSサーバとしてルータのLAN IPアドレスを入力します。

ステップ 1：Host Nameフィールドにドメイン名を入力します。

ステップ 2：IP AddressフィールドにホストのIPアドレスを入力します。

ステップ 3：Add to listをクリックして、入力した情報をリストに追加します。

ステップ 4：Saveをクリックして、設定を保存します。