目的

Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)は、ネットワーク上のデバイスのIPアドレスを自動的に設定して、相互に接続できるようにするネットワーク設定プロトコルです。IPアドレスは、ネットワーク間の通信を可能にするネットワークデバイスの論理識別子です。アドレスは指定された時間だけホストにリースされ、リース時間が経過すると、そのIPアドレスを別のホストに割り当てることができます。すでにDHCPサーバがある場合は、ルータをDHCPリレーとして使用できます。クライアントがルータにDHCP要求を送信すると、ルータはDHCPサーバにクライアントのIPアドレスを提供するように要求します。ルータとDHCPサーバは、機能するために同じサブネット上にある必要はありません。ルータは、ホストとDHCPサーバの間の連絡窓口として機能します。

この記事では、RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータのIPv4でDHCPリレーを設定する方法について説明します。

注：ユーザがIPv4 DHCPサーバを設定する場合は、『RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータでのIPv4 DHCPサーバの設定』の記事に記載されている手順に従ってください。

適用可能なデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.1.02

IPv4 DHCPリレーの設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、DHCP > DHCP Setupの順に選択します。 DHCP Setupページが開きます。

ステップ 2：IPv4タブをクリックします。

ステップ 3：IPv4でDHCPリレーを有効にするには、DHCP Relayチェックボックスにチェックマークを付けます。

ステップ 4：DHCP Server IP AddressフィールドにDHCPサーバのIPアドレスを入力します。

スタティックIPの設定

固定IPアドレスは、常に同じIPアドレスを使用してルータをデバイスに接続するために使用されます。スタティックIPアドレスは、セキュリティの強化に役立ち、接続されているデバイス間のデータトラフィックを改善できるため、非常に便利です。このセクションでは、デバイスのスタティックIPアドレスを設定する方法について説明します。

タイムサーバ：スタティックIPリストにデバイスを追加する方法は2つあります。追加するデバイスのIPアドレスまたはMACアドレスがわからない場合は、手順1から始めます。デバイスのIPアドレスとMACアドレスがわかっている場合は、ステップ5に進みます。

ステップ 1：Show Unknown MAC Addressesをクリックします。Show Unknown MAC Addressesウィンドウが表示されます。

次の情報が表示されます。

・ IP Address — DHCPサーバに接続されているデバイスのIPアドレスを表示します。

・ MAC Address:DHCPサーバに接続されているデバイス（ホスト）のMACアドレスが表示されます。

ステップ 2：Nameフィールドに、デバイスに割り当てる名前を入力します。

ステップ 3：静的に設定するリスト内のすべてのデバイスのEnableチェックボックスにチェックマークを付けます。

ステップ 4：OKをクリックして、スタティックIPリストにデバイスを追加します。選択したデバイスがスタティックIPリストに表示されます。

タイムサバー:手順5 ～ 9では、固定IPアドレスを割り当てる別の方法について説明します。必要なすべてのIPアドレスを静的に割り当てた場合は、ステップ10に進みます。

ステップ 5：設定するデバイスのスタティックIPアドレスフィールドにスタティックIPアドレスを入力します。

手順 6：MACアドレスフィールドに、句読点を含まないデバイスのMACアドレスを入力します。

手順 7：デバイスのNameフィールドに、デバイスの内容を表す名前を入力します。

ステップ 8：EnableフィールドのEnableにチェックマークを入れて、デバイスにスタティックIPアドレスを割り当てます。

ステップ 9：Add to Listをクリックして、上記の情報をリストに追加します。

ステップ10:（オプション）コンピュータのIPアドレスが変更されている場合に、そのコンピュータがネットワークにアクセスできないようにするには、[リストのMACアドレスを間違ったIPアドレスでブロックする]チェックボックスをオンにします。

ステップ11:（オプション）スタティックIPリストにないデバイスをブロックするには、Block MAC Address not on the listチェックボックスにチェックマークを付けます。

DNSローカルデータベース

DNSサーバには、IPアドレス、ホスト名、ドメイン名、およびその他のデータに関する情報が含まれています。RV0xxルータをクライアントデバイスのDNSサーバとして使用できます。

ステップ 1：Host Nameフィールドにドメイン名を入力します。

ステップ 2：ステップ1のドメイン名に対応するホストIPアドレスをIP Addressフィールドに入力します。

ステップ 3：Add to listをクリックして、入力した情報をリストに追加します。

ステップ 4：Saveをクリックして、設定を保存します。