目的

ドメインネームシステム(DNS)は、ドメイン名をIPアドレスに変換するために使用されます。DNSローカルデータベースを使用すると、ルータは一般的に使用されるドメイン名のローカルDNSサーバとして機能できます。ローカルデータベースは、外部DNSサーバよりも高速にIPアドレスを見つけるのに役立ちます。要求されたドメイン名がローカルデータベースに見つからない場合、要求は[WAN設定]ページで構成されているDNSサーバーに転送されます。

注：ドメイン名をIPアドレスに迅速に変換するためにルータをローカルDNSサーバとして使用する場合は、ルータをDNSサーバとして使用するようにクライアントデバイス(PC)を設定する必要があります。

この記事では、RV32x VPNルータシリーズでDNSローカルデータベースを管理する方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV320デュアルWAN VPNルータ

・ RV325ギガビットデュアルWAN VPNルータ

[Software Version]

・ v1.1.0.09

DNSローカルデータベースの管理

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[DHCP] > [DNS Local Database]を選択します。[DNS Local Database]ページが開きます。

ステップ2:IPv4とIPv6の間の適切なサービスを選択し、それぞれのタブをクリックします。

・ IPv4：インターネットプロトコルバージョン4(IPv4)は、最大4,294,967,296のアドレスをサポートできる32ビットインターネットプロトコルです。

・ IPv6:Internet Protocol Version 6(IPv6)は、IPv4よりも多くのアドレスをサポートできる128ビットのインターネットプロトコルです。

DNSローカルデータベースへのエントリの追加

ステップ1:[Add] をクリックして、新しいドメイン名とそのIPアドレスをデータベースに追加します。新しい行が追加されます。

ステップ2:[Host Name]フィールドにドメイン名を入力します。

ステップ3:[IP Address]フィールドにドメイン名のIPアドレスを入力します。

ステップ4:[Save]をクリックして設定を保存します。

DNSローカルデータベースのエントリの編集

ステップ1：編集するホスト名の横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ2:[Edit(編集)]をクリックして、該当するフィールドを変更します。

ステップ3:[Save]をクリックして設定を保存します。

DNSローカルデータベースからのエントリの削除

ステップ1：削除するホスト名の横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ2：エントリを削除するには、[削除]をクリックします。

ステップ3:[Save]をクリックして設定を保存します。