目的

この記事では、RV32x VPNルータシリーズで802.1Xを設定する方法について説明します。

概要

802.1Xは、ネットワーク上のデバイスの認証に使用されるポートベースのネットワークアクセスコントロールテクノロジーです。802.1Xは3つの部分で構成されています。認証を必要とするユーザまたはクライアント（サプリカントと呼ばれる）、認証を処理するサーバ（RADIUSサーバ）、およびその間のデバイス（この場合はRV32xルータ）は、認証サーバとサプリカント間の通信を可能にするオーセンティケータと呼呼しました。

該当するデバイス

- RV320デュアルWAN VPNルータ

- RV325ギガビットデュアルWAN VPNルータ

[Software Version]

- v1.1.0.09

802.1Xの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Port Management] > [802.1X Configuration]を選択します。

[802.1X Configuration]ページが開きます。

ステップ2: RV32xでRADIUS認証を有効にするには、[Port-Based Authentication]チェックボックスをオンにします。

ステップ3:[RADIUS IP]フィールドにRADIUSサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ4:[RADIUS UDP Port]フィールドにRADIUSサーバのUDPポートを入力します。これは、RADIUSサーバがRADIUSサーバとルータ間の通信に使用するポートです。

ステップ5:[RADIUS Secret]フィールドに、デバイスがRADIUSサーバへの認証に使用するパスワードを入力します。このシークレットにより、デバイスとRADIUSサーバはパスワードを暗号化し、応答を交換できます。このフィールドは、RADIUSサーバで設定されているシークレットと一致している必要があります。

ステップ6:[Administrative State] ドロップダウンリストから、対応するポートに必要な認証のタイプを選択します。

- Force Authorized:LANポートが自動的に承認され、トラフィックが転送されます。

- Force Unauthorized:LANポートは自動的に不正であり、トラフィックは廃棄されます。

- Auto：ポートベース認証がLANポートで有効になっている。ポートは、RADIUS認証に基づいて許可または許可されていない状態です。

注：

- RV325には14個の使用可能なポートがあります。

- [ポート状態]列には、ポートの現在の状態が表示されます。Authorizedは、ポートに接続が確立され、許可されている場合に表示されます。ポートに接続がないか、ポートが不正な場合は、リンクダウンが表示されます。

ステップ7:[Save]をクリックします。802.1X設定が保存されます。

これで、RV32x VPNルータシリーズで802.1Xが正しく設定されました。