目的

IPv6は最新バージョンのIPで、現在のIPv4システムに代わる設計になっています。IPv4アドレスが枯渇し近いため、IPv6が普及しています。IPv6は、IPv4よりもはるかに多くのIPアドレスを提供します。IPv6の設定は、コンピュータネットワーキングの将来に向けたネットワークの準備に役立ちます。この記事では、RV215WでIPv6 LANを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV215W

[Software Version]

•1.1.0.5

IPv6 LANの設定

IPv6モードの設定

RV215WでIPv6設定を可能にするには、LANをIPv6に設定する必要があります。この手順では、RV215WでIPv6のLAN IPモードを設定する方法について説明します。

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Networking] > [IP Mode]を選択します。[IP Mode]ページが開きます。

ステップ2:[IP Mode]ドロップダウンリストから、[LAN:IPv6, WAN:IPv4, LAN:IPv6, WAN:IPv6, LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4、LAN:IPv4+IPv6、WAN:IPv4+IPv6。これらのオプションにより、LANインターフェイスでIPv6を使用できます。

ステップ3:[Save]をクリックします。

IPv6 LANの設定

この手順では、IPv6のLAN設定の設定方法について説明します。

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Networking] > [IPv6] > [IPv6 LAN Configuration]を選択します。[IPv6 LAN Configuration]ページが表示されます。

ステップ2:[IPv6 Address]フィールドに、LANインターフェイスのIPv6アドレスとして使用するIPv6アドレスを入力します。IPv6アドレスは、二重コロン表記の有無にかかわらず入力できます。

ステップ3:[IPv6 Prefix Length]フィールドに、IPv6アドレスのネットワーク部の長さを入力します。

ステップ4:RV215WをIPv6 DHCPサーバとして設定するには、[DHCP Status]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにします。DHCPサーバは、デバイスがLANに接続すると、デバイスにIPv6アドレスを自動的に割り当てます。

ステップ5:（オプション）[Domain Name]フィールドに、DHCPサーバのドメイン名を入力します。

ステップ6:[Server Preference]フィールドにRV215W DHCPサーバのサーバ設定レベルを入力します。ネットワーク内に複数のDHCPサーバが存在する場合、最も優先順位の高いサーバにアドレスを割り当てることができます。

ステップ7:[DNS Server]ドロップダウンリストから、オプションを選択します。ドメインネームシステム(DNS)サーバは、ユーザが入力したドメイン名にIPアドレスをマッピングします。

・ [DNSプロキシの使用(Use DNS Proxy)]：このオプションではプロキシDNSサーバを使用します。

・ Use DNS from ISP：このオプションは、ISPから提供されるDNSサーバを使用します。

・ Use DNS as Below：このオプションでは、最大2つの指定されたDNSサーバを使用します。

ステップ8：ステップ7で[Use DNS as Below]を選択した場合は、IPv6ネットワークで使用するプライマリDNSサーバのIPv6アドレスを[Static DNS 1]フィールドに入力します。

ステップ9：ステップ7で[Use DNS as Below]を選択した場合は、IPv6ネットワークで使用するセカンダリDNSサーバのIPv6アドレスを[Static DNS 2]フィールドに入力します。

ステップ10:[Client Lease Time]フィールドに、アドレスがクライアントにリースされる期間（分単位）を入力します。値0は、クライアントが1日間アドレスを使用できることを意味します。

ステップ11：新しいIPv6アドレスプールを追加するには、IPv6アドレスプールテーブルの[行の追加(Add Row)]をクリックするか、既存のプールを編集するには、プールのチェックボックスをオンにして[編集(Edit)]をクリックします。アドレスプールは、DHCPクライアントに割り当てられるIPアドレスの範囲です。

ステップ12:[Start Address]フィールドに、IPv6アドレスプールの最初の値を入力します。

ステップ13:[End Address]フィールドに、IPv6アドレスプールの最後の値を入力します。

ステップ14:[IPv6 Prefix Length]フィールドに、プールのプレフィクス長を入力します。

ステップ15:[Save]をクリックします。