目的

ドメインネームシステム(DNS)は、インターネットドメイン名をIPアドレスにマッピングする機能です。ダイナミックDNS(DDNS)は、デバイスのIPアドレスが変更された場合でも、デバイスをドメイン名を使用して検索できるようにする機能です。RV215Wルータは、WebベースのDDNSアカウントを介してDDNSを使用します。RV215WのWAN IPアドレスが変更されると、DDNS機能は変更をDDNSサーバに通知します。DDNSサーバは、新しいWAN IPアドレスを含むように設定を更新します。これは、ルータのWAN IPアドレスが頻繁に変更される場合に便利です。RV215WのDDNS機能を利用するには、提供されているWebサイトのいずれかにDDNSアカウントを作成する必要があります。

この記事では、RV215WでダイナミックDNSを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV215W

[Software Version]

•1.1.0.5

ダイナミックDNS設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Networking] > [Dynamic DNS]を選択します。[Dynamic DNS]ページが開きます。

TZO.com

ステップ1:[DDNS Service]ドロップダウンリストから[TZO.com]を選択します。

ステップ2:TZO WebサイトでDDNSアカウントを作成するために使用した電子メールアドレスを[E-mail Address]フィールドに入力します。

ステップ3:[Password]フィールドにアカウントのパスワードを入力します。

ステップ4:[Verify Password]フィールドにアカウントのパスワードを再入力します。

ステップ5:[Domain Name]フィールドに、ネットワークへのアクセスに使用するドメイン名を入力します。

次のフィールドには、DDNS設定に関する情報が表示されます。

・インターネットIPアドレス：RV215WのWAN IPアドレス。

・ Status — DDNS更新のステータス。

ステップ6:（オプション）[Test Configuration]をクリックして、DDNS設定のテストを実行します。

ステップ7:[Save]をクリックします。

DynDNS.com

ステップ1:[DDNS Service]ドロップダウンリストから[DynDNS.com]を選択します。

ステップ2:[Username]フィールドにDDNSアカウントのユーザ名を入力します。

ステップ3:[Password]フィールドにアカウントのパスワードを入力します。

ステップ4:[Verify Password]フィールドにアカウントのパスワードを再入力します。

ステップ5:[Host Name]フィールドにDDNSサーバのホスト名を入力します。

次のフィールドには、DDNS設定に関する情報が表示されます。

・インターネットIPアドレス：RV215WのWAN IPアドレス。

・ Status — DDNS更新のステータス。

ステップ6:（オプション）[Test Configuration]をクリックして、DDNS設定のテストを実行します。

ステップ7:[Save]をクリックします。

3322.org

ステップ1:[DDNS Service]ドロップダウンリストから[3322.org]を選択します。

ステップ2:[Username]フィールドにDDNSアカウントのユーザ名を入力します。

ステップ3:[Password]フィールドにアカウントのパスワードを入力します。

ステップ4:[Host Name]フィールドにDDNSサーバのホスト名を入力します。

次のフィールドには、DDNS設定に関する情報が表示されます。

・インターネットIPアドレス：RV215WのWAN IPアドレス。

・ Status — DDNS更新のステータス。

ステップ5:（オプション）DDNS設定のテストを実行するには、[Test Configuration]をクリックします。

ステップ6:[Save]をクリックします。

noip.com

ステップ1:[DDNS Service]ドロップダウンリストから[noip.com]を選択します。

ステップ2:noipのWebサイトでDDNSアカウントを作成するために使用した電子メールアドレスを[E-mail Address]フィールドに入力します。

ステップ3:[Password]フィールドにアカウントのパスワードを入力します。

ステップ4:[Verify Password]フィールドにアカウントのパスワードを再入力します。

ステップ5:[Host Name]フィールドにDDNSサーバのホスト名を入力します。

次のフィールドには、DDNS設定に関する情報が表示されます。

・インターネットIPアドレス：RV215WのWAN IPアドレス。

・ Status — DDNS更新のステータス。

ステップ6:（オプション）[Test Configuration]をクリックして、DDNS設定のテストを実行します。

ステップ7:[Save]をクリックします。