目的

Quality of Service(QoS)は、ネットワークトラフィックを効率的に管理するために使用される機能のグループです。プライオリティキューイングは、パケットのプライオリティに基づいてパケットをキューに入れるQoS技術です。RV215Wは、デバイスの物理ポートごとに4つのキューをサポートします。キュー4のプライオリティは最も高く、キュー1のプライオリティは最も低くなります。ルータは、優先順位の高いキューからのすべてのトラフィックを送信してから、優先順位の低い次のキューからトラフィックを送信します。パケットは、スタティックなデフォルトキュー、CoS値、またはDSCP値に基づいてキューに転送できます。Class of Service(CoS)およびDifferentiated Services Code Point(DSCP)は、フレームまたはパケットを分類するために使用されるQoSツールです。CoSは、フレームのイーサネットヘッダーの3ビットフィールドです。このCoS値は、[CoS設定]ページに基づいて、トラフィックの転送先となるキューを決定します。DSCPは、パケットの分類に使用されるパケットのIPヘッダーの6ビットフィールドです。DSCP値は、[DSCP設定]ページに基づいて、パケットの転送先キューを決定します。

この記事では、RV215WでQoSキューを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ RV215W

[Software Version]

•1.1.0.5

QoSキューの設定

ポートベースの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[QoS] > [QoS Port-Based Settings]を選択します。[QoS Port-Based Settings]ページが開きます。

ステップ2:[Trust Mode]ドロップダウンリストから、各LANポートの信頼モードを選択します。信頼モードは、ネットワークトラフィックをキューに送信する方法を決定します。

・ポート：ネットワークトラフィックは、[Default Traffic Forwarding Queue for Untrusted Devices]フィールドで選択されたスタティックキューに転送されます。

・ CoS：ネットワークトラフィックは、[CoS設定]ページで設定されたサービスクラス(CoS)値に基づいて、LAN全体で優先されます。

・ DSCP:[DSCP設定]ページで設定されたDiffServコードポイント(DSCP)キューマッピングに基づいて、ネットワークトラフィックがLAN全体で優先されます。

ステップ3：信頼モードがポート信頼モードの場合は、[Default Traffic Forwarding Queue for Untrusted Devices]ドロップダウンリストでLANポートの発信トラフィックのキューを選択します。queue 1は最も低いプライオリティで、queue 4は最も高いプライオリティです。

ステップ4:[Save]をクリックします。

CoS設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[QoS] > [CoS Settings]を選択します。[CoS設定]ページが開きます。

次のフィールドには、CoS設定に関する情報が表示されます。

・ CoSプライオリティ：QoSによってフレームに割り当てられるCoS値。これらの値は、トラフィックの性質に基づいています。CoS 7が最も高いプライオリティで、CoS 0が最も低いプライオリティです。

- 7 – ネットワーク制御

- 6 – インターネットワーク制御

- 5 – 音声

- 4 – ビデオ

- 3 – 重要なアプリケーション

- 2 – 優れた労力

- 1 – ベストエフォート

- 0 – バックグラウンド

ステップ2:[Select the Interface to Config]フィールドで、CoS値を設定する目的のインターフェイスに対応するオプションボタンをクリックします。このオプションは、RV215Wにインターネットを提供するインターフェイスに基づいています。

・イーサネット：イーサネット接続は、RV215WのWANポートにインターネットを提供します。

・ 3G — 3Gモデムは、RV215WのUSBポートにインターネットを提供します。

ステップ3:[Traffic Forwarding Queue]ドロップダウンリストから、各CoSプライオリティの転送キューを選択します。

ステップ4:[Save]をクリックします。

DSCP設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[QoS] > [DSCP Settings]を選択します。[DSCP Settings]ページが開きます。

ステップ2:[Select the Interface to Config]フィールドで、DSCP値を設定するインターフェイスに対応するオプションボタンをクリックします。このオプションは、RV215Wにインターネットを提供するインターフェイスに基づいています。

・イーサネット：イーサネット接続は、RV215WのWANポートにインターネットを提供します。

・ 3G — 3Gモデムは、RV215WのUSBポートにインターネットを提供します。

ステップ3：目的の表示オプションに対応するオプションボタンをクリックします。

・ Collapse to view RFC values only：コメント要求(RFC)ドキュメントで定義されているDSCP値が表示されます。

・展開してすべてのDSCP値を表示：すべてのDSCP値が表示されます。

ステップ4:[Queue]ドロップダウンリストから、各DSCP値のプライオリティキューを選択します。

ステップ5:[Save]をクリックします。