目的

このドキュメントの目的は、Quick VPNソフトウェアを使用したRV042への接続を支援することです。

該当するデバイス

・ RV042

Quick VPNソフトウェアを使用してルータに接続する

1.コンピュータが使用しているネットワーク接続を確認します。クライアントコンピュータがルータの背後にある場合は、ポート443および60443がデバイスで使用されているポートであるため、これらのポートがブロックされていないことを確認します。

2.ユーザ名とパスワードがQuick VPNソフトウェアで正しく設定されていることを確認します。サーバのIPアドレスを確認します。ISPからDHCPリース時間が経過した後もIPアドレスが変更されないように、ルータにスタティックインターネットIPアドレスを使用することを推奨します。

3.ルータのインターネットIPアドレスを確認するには、ルータにローカルに接続されているコンピュータを使用し、Webブラウザでhttp://192.168.1.1を開きます。デフォルトでは、デバイスのユーザ名とパスワードは タブに表示されます。 adminで、すべて小文字です。IPアドレスは[System Summary]

4.クライアントコンピュータが使用するユーザ名とパスワードがRV042の[VPN]タブで設定されているかどうかを確認します。現在のVPN Clientユーザを削除してから、新しいユーザを追加できます。パスワードを忘れないようにしてください。

5.デバイスが別のNATファイアウォールの背後にある場合はソフトウェアが機能しないため、RV042が別のルータの背後にないことを確認します。また、コンピュータにサードパーティ製のファイアウォールソフトウェアがインストールされているかどうかを再度確認します。これらが有効になっている場合は、無効にしてみてください。

ルータの MTU を有効にする

1. Webサイトの適切なMTUサイズを決定します。

2.ルータのWebベースセットアップページにアクセスします

3. Webベースのセットアップページが表示されたら、[Firewall] をクリックします。

4. [MTU] を選択します。インターネット接続のMTU値を フィールドで、[Manual]bytesフィールドに入力します。

注：次の推奨されるMTUサイズは、DSLおよびケーブル接続の場合にほとんどの場合に有効です。

MTUケーブル接続：1500

PPPoE DSL接続： 1492

5. [Save Settings] をクリックします。