目的

Point-To-Point Tunneling Protocol(PPTP)は、バーチャルプライベートネットワーク(VPN)の実装で使用されるネットワークプロトコルです。PPTPをサポートするコンピュータは、ネットワーク内のPPTPサーバを使用してVPNトンネルを作成できます。PPTPサーバを使用すると、自宅などのリモートロケーションから、職場のオフィスなどの別の場所にあるローカルエリアネットワーク(LAN)に安全に接続できます。

この記事の目的は、PPTP VPNトンネル経由でルータに接続されているクライアントの帯域幅を制限（アップロードまたはダウンロード）する方法を示すことです。帯域幅の制限により、パフォーマンスを低下させることなく、より多くのユーザがルータにアクセスできます。この記事では、RV016、RV042、RV042G、およびRV082シリーズVPNルータでのPPTPユーザのアップロード速度を制限する方法について説明します

適用可能なデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.2.08

PPTPユーザの帯域幅の制限

接続速度のテスト

ステップ 1：速度テスト用の適切なWebサイトを確認し、アップロード速度とダウンロード速度の速度テストを実行します。

ステップ 2：ダウンロードとアップロードの速度に注目して、詳細を確認してください。これらは、帯域幅制限が適用された後の速度と比較されます。このテストでは、ダウンロード速度は1.92 Mb/s、アップロード速度は1.95 Mb/sでした。

PPTPサーバの設定

ステップ 1： Router Configuration Utilityにログインし、VPN > PPTP Serverの順に選択します。PPTPサーバページが開きます。

ステップ 2：Enable PPTP Serverチェックボックスにチェックマークを入れて、デバイスでPPTPサーバを有効にします。

ステップ 3：Range Startフィールドに、最初のPPTP VPNクライアントに割り当てられたLAN IPアドレスの開始範囲を入力します。デフォルトのIPは192.168.1.200です。

ステップ 4：Range Endフィールドに、最後のPPTP VPNクライアントに割り当てられた範囲の最後のLAN IPアドレスを入力します。デフォルトは 192.168.1.204 です。

ステップ 5：UsernameフィールドにVPN Clientのユーザ名を入力します。

手順 6：New PasswordフィールドにVPN Clientのパスワードを入力します。

手順 7：Confirm New Passwordフィールドに同じパスワードをもう一度入力します。

ステップ 8：[リストに追加（Add to List）] をクリックします。これにより、ユーザがリストに追加されます。

ステップ 9：[Save] をクリックして、設定を保存します。

ステップ10:（オプション）ユーザ名を削除する場合は、該当するユーザ名をクリックして、Deleteをクリックします。

ステップ11:（オプション）データを更新するには、[Refresh]をクリックします。

接続リストは、VPNクライアントの情報を表示する読み取り専用リストです。接続リストテーブル用にWindowsでPPTP VPN接続を設定する必要があります。Windows用のPPTP接続を設定するには、『Windows用RV082、RV042、RV042GおよびRV016でのPPTPサーバの設定』を参照してください。 [更新]ボタンをクリックすると、[接続リスト]に表示されているデータが更新されます。

注：ダウンロード速度に大きな影響はありませんが、アップロード速度が遅い可能性があります。アップロード速度が遅い場合は、Firewall > GeneralでStateful Packet Inspection(SPI)設定を無効にして、Save Settingsをクリックします。ルータのファイアウォールは、ステートフルパケットインスペクション(SPI)を使用して、ファイアウォールを通過する情報を確認します。上位のプロトコルレイヤを処理するためにパケットを渡す前に、確立された接続に基づいてすべてのパケットを検査します。

レート制限の設定

このセクションでは、DHCP範囲内のアドレスのレート制限を設定する方法について説明します。

ステップ 1：ルータ設定ユーティリティで、System Management > Bandwidth Managementの順に選択します。Bandwidth Managementページが開きます。

ステップ 2：Bandwidth Management TypeセクションでRate Controlをクリックし、アップストリームとダウンストリームの両方の帯域幅の最小レートと最大レートを制御します。

ステップ 3：Interfaceフィールドで、WAN1にチェックマークを付けます。

ステップ 4：Serviceドロップダウンリストで、[All/～]を選択します。

ステップ 5：IPフィールドにIPアドレスの範囲を入力します。

注：PPTPクライアントの帯域幅を制限するには、クライアントのLAN IPアドレスがこの範囲内であることを確認してください。LAN IPアドレスは、「PPTPサーバの設定」セクションのステップ3で判別しました。

手順 6：Directionドロップダウンリストで、Downstreamを選択します。

手順 7：最小Rateフィールドに、ユーザの保証帯域幅の最小レートを入力します。

ステップ 8：最大でRateフィールドに、ユーザの保証帯域幅の最大レートを入力します。

ステップ 9：このレート制御ルールを使用するには、Enableにチェックマークを付けます。

ステップ 10：このルールを更新するには、Add to listをクリックします。

ステップ 11範囲にアップストリームの制限を適用するには、手順3 ～ 10を繰り返し、[方向]ドロップダウンリストの選択をアップストリームにします。

ステップ12. （オプション）エントリを削除するには、該当するエントリを選択して[削除]をクリックします。

ステップ13:（オプション）新しいエントリを作成するには、[Add New] をクリックし、要件に応じてフィールドを再入力します。

ステップ 14：[Save] をクリックして、設定を保存します。

帯域幅の制限を有効にした場合の速度

ステップ 1：別の速度テストを実行し、最初の結果と比較して、設定が機能していることを確認します。

注：この例の2つ目の速度テストでは、ダウンロード速度は1.49 Mb/sから1.62 Mb/s、アップロード速度は0.20 Mb/sから0.38 Mb/sでした。最初の速度テストでは、アップロード速度が1.95 Mb/sで、帯域幅の制限が有効であったことがわかります。