目的

QuickVPNは、簡単なユーザ名とパスワードを使用して、リモートコンピュータまたはラップトップにVPNソフトウェアを簡単にセットアップする方法です。これにより、使用するデバイスに基づいてネットワークに安全にアクセスできます。この記事では、Windows 7のQuickVPNをWRV210 Wireless-G VPNルータに正しく接続する方法について説明します。

注：QuickVPNソフトウェアがWindowsにインストールされていることを確認します。

該当するデバイス

・ WRV210

QuickVPNの設定

ステップ1:Windows 7で、[Start] > [Control Panel] > [System and Security] > [Firewall]を選択します。[ファイアウォール]ページが開きます。

ステップ2: Windowsファイアウォールをオフにした場合は、[Windowsファイアウォールをオンまたはオフにする]をクリックし、[ファイアウォールのカスタマイズ]ページを開きます。

ステップ3：ネットワーク設定領域の[Windowsファイアウォールを有効にする]をクリックし、[OK]をクリックします。

注：[ファイアウォール]ページの[Windowsファイアウォールの状態]フィールドが[オン]になります。

ステップ4:Windows 7で、[Start] > [Control Panel] > [System and Security] > [Windows Update]を選択します。Windows Updateページが開きます。

ステップ5: Windowsが最新であることを確認します。Windowsを更新しない場合。

ステップ6:[スタートメニュー]で使用可能な検索ボックスにサービスを入力します。

ステップ7:[Services]をクリックすると、[Services]ウィンドウが開きます。

ステップ8：該当するサービスを右クリックし、[開始]または[停止]を選択して[サービス]ウィンドウからサービスを開始または終了します。

ステップ9:QuickVPN Clientを使用して接続します。

ステップ10:[QuickVPN Client]ポップアップウィンドウが開き、次の情報が表示されます。

・ Connected to:QuickVPNが接続されている宛先IPを指定します。

・ Connected at:QuickVPNがルータに接続する日時を指定します。

・ Total Time Connected:QuickVPNへの接続に費やされた合計時間を指定します。

注：WRV210ルータの現在の例の宛先IPは83.12.42.50です。宛先IPはユーザごとに異なる場合があります。