目的

ダイナミックドメインネームシステム(DDNS)では、IPアドレスではなくドメイン名を使用してサーバにインターネットアクセスできます。DDNSは、ISPによって絶えず変更されるダイナミックIP割り当てをクライアントが受け取った場合でも、IPアドレス情報を維持します。この設定では、サーバはIPアドレスに関係なく常に使用可能です。このサービスは、DDNSサービスプロバイダーとのアカウントを確立した後でのみ使用できます。

このドキュメントの目的は、RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータで、ローカルグループ側でDynDNSを使用し、リモートグループ側でドメイン名が登録されたスタティックIPを使用してゲートウェイVPNへのゲートウェイを設定する方法について説明することです。

適用可能なデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

•4.2.2.08

VPNトンネルの設定

DDNSの設定

ステップ 1：www.dyndns.orgにアクセスし、ドメイン名を登録します。

ステップ 2：Router Configuration Utilityにログインし、Setup > Dynamic DNSの順に選択します。ダイナミックDNSページが開きます。

ステップ 3：WAN1のEditアイコンをクリックします。

Edit Dynamic DNS Setupページが開きます。

ステップ 4：ServiceドロップダウンリストからDynDNS.orgを選択します。

ステップ 5：Usernameフィールドに、DynDNS.orgアカウントのユーザ名情報を入力します。

手順 6：Passwordフィールドに、DynDNS.orgに登録されているユーザ名に対応するパスワードを入力します

手順 7：Host Nameフィールドにホスト名を入力します。

注：Edit Dynamic DNS Setupページの残りの2つのフィールドには情報が表示され、設定はできません。

・インターネットIPアドレス：ルータのIPアドレスを表示します。このアドレスはダイナミックであるため、変更されます。

・ステータス – DDNSのステータスを表示します。エラーが発生した場合は、DDNS情報が正しく入力されていることを確認します。

ステップ 8：[Save] をクリックします。

サイト1からサイト2へのVPNトンネルの設定

ステップ 9：Router Configuration Utilityにログインし、VPN > Gateway to Gatewayの順に選択します。ゲートウェイからゲートウェイへの接続ページが開きます。

注：このページから移動する前に、Saveをクリックして設定を保存するか、またはCancelをクリックして設定を元に戻します。

ステップ 10：Tunnel Nameフィールドに、サイト1とサイト2の間のVPNトンネルの名前を入力します。

注：トンネル名は参照用であり、VPNトンネルの反対側で使用される名前と一致する必要はありません。

ステップ 11Interfaceドロップダウンリストから、このトンネルに使用するWANポートを選択します。

ステップ 12VPNトンネルを有効にするには、Enableにチェックマークを付けます。VPNトンネルが作成されると、このチェックボックスは無効になります。

ステップ 13Local Group Setup領域で、Local Security Gateway TypeドロップダウンリストからDynamic IP + Domain Name (FQDN) Authenticationを選択します。

ステップ 14：Domain Nameフィールドに、登録済みDynDNSドメイン名を入力します。

ステップ 15：Local Security Group TypeドロップダウンリストからSubnetを選択します。ローカルセキュリティグループタイプは、VPNトンネルを使用できるLANリソースを定義します。

ステップ 16：IP AddressフィールドにIPアドレスを入力します。

ステップ 17：Subnet Maskフィールドにサブネットマスクを入力します。

ステップ 18：Remote Group Setup領域で、Remote Security Gateway TypeドロップダウンリストからIP Onlyを選択します。

ステップ 19：次のドロップダウンリストからIP by DNS Resolvedを選択して、デバイスを1つ指定します。

ステップ 20：ドロップダウンリストからIP by DNS Resolvedを選択した後、横のフィールドにルータの登録済みドメイン名を入力します。

ステップ 21：Remote Security Group TypeドロップダウンリストからSubnetを選択します。Remote Security Group Typeは、リモートLANのどのリソースがVPNトンネルにアクセスできるかを指定します。

ステップ 22：IP AddressフィールドにサブネットワークIPアドレスを入力します。

ステップ 23：Subnet Maskフィールドにサブネットマスクを入力します。

ステップ 24：IP Sec Setup領域でPreshared Keyフィールドを見つけ、リモートIKEピアの認証に使用する事前共有キーを入力します。最大30文字のキーボード文字と16進数値を入力できます。VPNトンネルの両端で、同じ事前共有キーを使用する必要があります。IPSec Setup領域のその他のフィールドでは、デフォルト値を使用できます。

ステップ 25：Saveをクリックして、変更を保存します。

注：ステップ9 ～ 25に従って、もう一方のルータを設定します。このとき、ローカルグループ設定とリモートグループ設定を切り替える設定を使用します。最初のルータのLocal Group Setupエリアで行った設定が、2番目のルータのRemote Group Setupエリアの設定になります。