目的

1つのVLAN（ポート1 ～ 7のVLAN1 - 192.168.0.x）内にあるホストは、RV082の別のVLAN（VLAN8 - 192.168.0.26からポート8）内にあるデバイスと同時に通信しないでください。VLAN1からのホストは、VLAN8からのクライアントよりもインターネットトラフィックの方が優先順位が高くなります。ここでは、VLANはセキュリティ上の理由で使用され、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータ上でLANを分割するためにも使用されます。この手順に含まれるさまざまなセクションを次に示します。

・ LANおよびWANの基本設定

・ 1対1 NAT（プライベートからパブリックアドレス）の追加方法

・ VLAN上のポートのセットアップ優先度

・特定のVLANの帯域幅の管理

・ VLANのポートステータスの選択方法

・ VLAN間の接続を確認する方法

適用可能なデバイス

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

・コンシューマLinksysルータ

[Software Version]

・ v4.2.1.02

トポロジ

VPNルータはWAN1インターフェイスに対して1つのパブリックIPを使用し、1対1のNATを使用するためにいくつかのパブリックIPを使用します。また、これらのパブリックIPをLAN内のホストにマッピングする方法について説明します。

1対1 NAT:

パブリックアドレス1 ->192.168.0.1(RV082)

パブリックアドレス2 -> 192.168.0.26（コンシューマルータ）

パブリックアドレス3 -> 192.168.0.100

パブリックアドレス4 -> 192.168.0.101

パブリックアドレス5-> 192.168.0.102

コンシューマLinksysルータ内：

ポート1 ～ 7:VLAN 1

ポート8 - VLAN 8

RV082上のパブリックIPがほとんどない2つのLANネットワークを分離

LANおよびWANの基本設定

この記事は、上記のトポロジに関して記述されています。

ステップ 1：Web設定ユーティリティを使用して、Setup > Networkの順に選択します。Setupページが開きます。

ステップ 2：LAN Settingsフィールドで、Device IP Addressに192.168.0.1、Subnet maskに255.255.255.0と入力します。デフォルトでは、IPアドレスは192.168.1.1です。

ステップ 3：WAN Connection Typeで、WAN1ドロップダウンリストに対してStatic IPを選択します。

ステップ 4：Specify WAN IP Addressフィールドに、Public Address 1と入力します。

ステップ 5：サブネットマスクフィールドに、パブリックアドレス1に関連するサブネットマスクを入力します。

手順 6：Default Gateway Addressフィールドに、パブリックアドレス1のデフォルトゲートウェイを入力します。

手順 7：[DNSサーバ（必須） ]に、最初のDNS IPアドレスを入力します。

ステップ 8：2フィールドに2番目のDNS IPアドレスを入力します。

ステップ 9：Save Settingsをクリックして変更を保存します。

ステップ 10：加えた変更を確認するには、メインタブでSystem Summaryをクリックし、Network Setting Statusで加えた変更を確認します。

プライベートIPからパブリックIPへの1対1のNATの追加

ステップ 11Web設定ユーティリティで、Setup > One-to-One NATの順に選択します。One-to-One NATページが開きます。

ステップ 12One-to-One NATフィールドで、Enableにチェックマークを付けます。

ステップ 13Private Address Beginフィールドに、192.168.0.100と入力します。

ステップ 14：Public Begin RangeにPublic Address 1と入力します。

ステップ 15：範囲の長さを1として入力します。

ステップ 16：Update this Rangeをクリックします。

ステップ 17：Private Address Beginで、192.168.0.101と入力します。

ステップ 18：Public Begin RangeにPublic Address 2と入力します。

ステップ 19：範囲の長さを1として入力します。

ステップ 20：Update this Rangeをクリックします。

ステップ 21：Private Address Beginで、192.168.0.102と入力します。

ステップ 22：Public Begin RangeにPublic Address 3と入力します。

ステップ 23：範囲の長さを1として入力します。

ステップ 24：Update this Rangeをクリックします。

ステップ 25：Private Address Beginで、192.168.0.26と入力します。

ステップ 26：Public Begin RangeにPublic Address 4と入力します。

ステップ 27：範囲の長さを1として入力します。

ステップ 28：Update this Rangeをクリックします。

ステップ 29：Save Settingsをクリックして変更を保存します。

VLAN上のポートのプライオリティの設定

ステップ 30：Web設定ユーティリティで、Port Management > Port Setupの順に選択します。Basic Per Port Config.ページが開きます。

・ポートID(1 ～ 7)：ドロップダウンリストから、プライオリティとしてHighを選択します。

・ Port ID 8 — PriorityにNormalを選択し、VLANフィールドでVLAN8を選択します。

ステップ 31：Save Settingsをクリックして変更を保存します。

VLAN8の帯域幅管理

アップストリーム設定

ステップ 32：Web設定ユーティリティで、System Management > Bandwidth Managementの順に選択します。Bandwidth Managementページが開きます。

ステップ 33：Bandwidth Managementフィールドで、Rate Controlをクリックします。

ステップ 34：Interfaceフィールドで、interfaceフィールドのWAN1にチェックマークを付けます。

ステップ 35：Serviceドロップダウンリストで、All Traffic[TCP&UDP/1～65535]を選択します。

ステップ 36：IPフィールドで、最初のフィールドに26、次のフィールドに26と入力します。

ステップ 37：Directionドロップダウンリストで、Upstreamを選択します。

ステップ 38：最大値を入力します。レートは200 kbit/秒です。

ステップ 39：Enableフィールドで、Enableにチェックマークを付けます。

ステップ 40：Update this applicationをクリックします。

ダウンストリーム設定

ステップ 41：Interfaceフィールドで、interfaceフィールドのWAN1にチェックマークを付けます。

ステップ 42：Serviceドロップダウンリストで、All Traffic[TCP&UDP/1～65535]を選択します。

ステップ 43：IPフィールドで、最初のボックスに26、次のボックスに26と入力します。

ステップ 44：Directionドロップダウンリストで、Downstreamを選択します。

ステップ 45：最大値を入力します。レートは4096 Kbit/秒です。

ステップ 46：Enableフィールドで、Enableにチェックマークを付けます。

ステップ 47：Update this applicationをクリックします。

ステップ 48：Save Settingsをクリックして変更を保存します。

2つのVLANとポートのポートステータスを確認する方法

VLAN 1-7のポートステータス

ステップ 49：ドロップダウンリストから、1 ～ 7のいずれかのポートIDを選択します。ここでは、ポートID 2が選択されています。

注:summaryおよびstatisticsで次の点を確認します。

・プライオリティがHighであることを確認します。

・ VLANがVLAN1であることを確認します。

・統計フィールドで、受信したパケットとバイトカウント、送信したパケットとバイトカウント、およびエラーカウントを確認します。

VLAN 8のステータス

ステップ 50：ドロップダウンリストからポートID(8)を選択します。

注：特にポート8は、正しく設定されているかどうかを確認するために選択されます。

summaryおよびstatisticsで次の点を確認します。次の検証は、ポートが正しく設定されているかどうかを確認するために行われます。

・プライオリティがNormalであることを確認します。

・ VLANがVLAN8であることを確認します。

・統計フィールドで、受信パケットとバイトカウント、送信パケットとバイトカウント、およびエラーカウントを確認します。

VLAN間の接続を確認する方法

ステップ 51：Web設定ユーティリティで、System Management > Diagnosticの順に選択します。Diagnosticページが開きます。

ステップ 52：Pingをクリックします。

ステップ 53：Ping host or IP addressフィールドに192.168.0.26と入力し、Goをクリックします。

注：ステータスに「Test Failed」と表示され、パケット損失は100 %になります。つまり、VLAN1(port1-7)のポートに接続されているホストは、RV082のポート8のVLAN 8にあるIP 192.168.0.26にpingを実行できません。

ステップ 54：Ping host or IP addressフィールドに再度ISPアドレスを入力し、Goをクリックします。

注：ステータスに「Test Succeeded」と表示され、パケット損失は0 %になります。つまり、192.168.0.1(RV082)はISPに到達できます。

上の図は、RV082上のクライアントがwww.google.comに到達できることを示しています。コンシューマルータのLANに接続され、そのルータのDHCPからIPを取得するホストは、インターネットにpingしてアクセスできます。

コンシューマルータのLANからのホストは、VLAN1内にあるRV082のプライベートIPにpingを実行できません。