目的

RV0xx VPNルータに接続されたMac OSを使用するコンピュータでは、インターネットサービスプロバイダー(ISP)がIPv6 DNSクエリをルーティングしない場合、パフォーマンスが著しく低下し、DNS解決に関する問題が発生する可能性があります。SafariおよびAppleアプリケーションにはIPv6を無効にする個別のプロセスがないため、Mac OS自体でIPv6を無効にします。

この記事では、RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータに接続されたMacでIPv6を無効にする方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

[Software Version]

・ v4.2.1.02

MacでのIPv6の無効化

Macグラフィカルユーザインターフェイス(GUI)を使用する場合

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Setup > Networkの順に選択します。Networkページが開きます。

ステップ 2：IPv4 Onlyオプションボタンをクリックして、ルータのIPv6を無効にします。

ステップ 3：ページの下部にあるSaveをクリックして、変更を保存します。

ステップ 4：Macで、デスクトップの右上隅にあるメニューバーからNetwork Icon > Open Network Preferencesの順に選択します。Networkページが開きます。

ステップ 5：EthernetページでAdvancedをクリックします。

手順 6：Configure IPv6ドロップダウンリストから、Offを選択します。

手順 7：OKをクリックして設定を保存します。

コマンドターミナルを使用する

セキュリティ設定が原因で、Mac OSでユーザがIPv6設定を変更できないことがあります。[オフ]オプションは、[IPv6の構成]ドロップダウンリストからは使用できません。このような場合は、次の手順に従ってください。

ステップ 1：Macデスクトップで、ドックからApplications > Utilities > Terminalの順に選択します。

ステップ 2：ターミナルで、networksetup -listallnetworkservicesと入力します。

ステップ 3：Enter を押します。すべてのネットワークサービスが表示されます。

ステップ 4：networksetup -setv6off Ethernetと入力します。

ステップ 5：Enterキーを押してIPv6を無効にします。